목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

SR의 장점

EVPN과 L3VPN(MPLS SR)의 원활한 통합을 구성하기 위한 지침 및 제한 사항

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Nexus 9000 Series 스위치에서 VxLAN EVPN over Segment Routing MPLS 핸드오프를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- MPLS 레이어 3 VPN

- MP-BGP

- 세그먼트 라우팅

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- BL // N9K-C93240YC-FX2 // 9.3(3)

- ASR1K // 16.12.02

- 스파인-1 // N9K-C92160YC-X // 9.2(3)

- PE // N9K-C93240YC-FX2 // 9.3(3)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

배경 정보

DC(Data Center) 구축에서는 EVPN 컨트롤 플레인 학습, 멀티테넌시, 원활한 모빌리티, 리던던시, 더 쉬운 POD 추가 등의 혜택을 위해 VXLAN EVPN을 채택했습니다.마찬가지로, CORE는 LDP(Label Distribution Protocol) 기반 MPLS L3VPN 네트워크이거나 기존의 MPLS L3VPN LDP 기반 언더레이에서 SR(Segment Routing)과 같은 보다 정교한 솔루션으로 전환하고 있습니다.

세그먼트 라우팅은 소스 라우팅 패러다임에 따라 네트워크에서 패킷을 전달하는 방법입니다.소스가 경로를 선택하고 패킷 헤더에 정렬된 세그먼트 목록으로 인코딩합니다.세그먼트는 모든 유형의 명령에 대한 식별자입니다.

SR의 장점

세그먼트 라우팅은 다음과 같은 혜택을 위해 채택됩니다.

- Unified IGP MPLS 컨트롤 플레인입니다.

- SDN 준비:세그먼트 라우팅은 SDN을 위해 구축되었으며 AER(Application Engineering Routing)의 기반입니다.SR은 애플리케이션이 네트워크 행동을 지시할 수 있는 비즈니스 모델에 맞게 네트워크를 준비합니다.SR은 분산 인텔리전스와 중앙 집중식 최적화 및 프로그래밍 간의 적절한 균형을 제공합니다.

- 최소 구성:TE에 대한 세그먼트 라우팅에는 소스 라우터에 대한 최소 컨피그레이션이 필요합니다.

- 로드 밸런싱:RSVP-TE와 달리 세그먼트 라우팅에 대한 로드 밸런싱은 ECMP(Equal Cost Multiple Paths)가 있는 상태에서 발생할 수 있습니다.

- FRR(Fast Reroute) 지원:빠른 경로 재지정은 경로 장애 발생 후 50밀리초 이내에 사전 구성된 백업 경로를 활성화할 수 있습니다.

- 플러그 앤 플레이 구축:세그먼트 라우팅 정책은 기존 MPLS 컨트롤 및 데이터 플레인과 상호 운용되며 기존 구축에서 구현할 수 있습니다.

EVPN과 L3VPN(MPLS SR)의 원활한 통합을 구성하기 위한 지침 및 제한 사항

기능

Cisco Nexus 9300-FX2 Switch

Cisco Nexus 9504 및 9508 스위치와 -R 라인 카드

설명

VXLAN EVPN에서 SR-L3VPN으로

예

예

서로 다른 DC 포드 간 레이어 3 연결 확장 SR 확장을 사용하는 언더레이 IGP/BGP

VXLAN EVPN에서 SR-L3VPN으로

예

예

VXLAN을 실행하는 DC POD와 SR을 실행하는 모든 도메인(DC 또는 CORE) 간에 레이어 3 연결을 확장합니다.

VXLAN EVPN-MPLS L3VPN(LDP)

아니요

예

언더레이는 자민당입니다.

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

관련 정보

- EVPN과 L3VPN(MPLS SR)의 원활한 통합 구성 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems