소개

이 문서에서는 DSL(Digital Subscriber Line) 인터페이스의 참조 대역폭 개념에 대해 설명합니다. DSL 제어기 및 인터페이스 하에서 보여지는 값들의 차이도 또한 논의된다.

기고자: Richika Jain, Cisco TAC 엔지니어

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 VDSL(Very-High-bit-rate Digital Subscriber Line), SHDSL(Symmetrical High-speed Digital Subscriber Line), ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) 등 액세스 측면에서 DSL 연결을 지원하는 Cisco Router를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

DSL 인터페이스의 참조 대역폭

DSL에서는 다른 매체와는 달리 업스트림 및 다운스트림 대역폭에서 차이가 있습니다.

예를 들어, E1의 경우 업스트림 2.048mb와 다운스트림 2.048mb가 있으며 라우터가 txload를 계산하고 다시 로드할 때 업스트림과 다운스트림 모두 2.048mb의 분율로 가져와 255의 배율로 표준화하여 표시합니다. 따라서 인터페이스 아래의 입력 속도가 2048000이면 rxload가 255/255가 표시됩니다.

이제 DSL의 경우 라우터에 동일한 계산을 위해 기준 대역폭 값이 필요합니다. 하지만 여기에는 상류와 하류라는 두 가지 대역폭이 있습니다. 인터페이스 아래에 표시된 대역폭은 업스트림 대역폭입니다.

Ethernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is VDSL_ETHERNET, address is 3033.199e.1948

MTU 1500 bytes, BW 9998 Kbit/sec, DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set

Keepalive set (10 sec)

ARP type: ARPA, ARP Timeout 05:00:00

Last input 3w6d, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 06:15:00

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/1024 (size/max)

5 minute input rate 2850000 bits/sec, 420 packets/sec

5 minute output rate 5749000 bits/sec, 1747 packets/sec

3887957 packets input, 3183892807 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

1573 packets output, 100231 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

여기서 업스트림 대역폭을 참조 대역폭으로 선택하는 이유는 QoS 정책이 출력 방향으로 사용되는 경우가 대부분이며 정확한 참조 대역폭이 필요하기 때문입니다.

VDSL 컨트롤러의 이 출력에는 두 가지 종류의 속도 값이 있습니다. 업스트림 및 다운스트림에 대해 달성가능한 속도 및 속도. 속도는 ISP로 라인을 학습하는 값이며 달성가능한 속도는 VDSL 회로의 최대 속도입니다.

n3-ne-r-hi-435773-01#sh controller vdsl 0/1/0 | i Speed|Attainable

Attainable Rate:        40440 kbits/s            3280 kbits/s

Speed (kbps):             0            25087             0              3192

VDSL 컨트롤러에 대한 출력 완료:

Router#show controller vdsl 0/1/0

Controller VDSL 0/1/0 is UP

Daemon Status:         Up

XTU-R (DS)        XTU-C (US)

Chip Vendor ID:        'BDCM'             'BDCM'

Chip Vendor Specific:   0x0000             0xA1AA

Chip Vendor Country:    0xB500             0xB500

Modem Vendor ID:        'CSCO'             '    '

Modem Vendor Specific:  0x4602             0x0000

Modem Vendor Country:   0xB500             0x0000

Serial Number Near:     FOC15163V2Q 2911/K9 15.5(1)T

Serial Number Far:

Modem Version Near:     15.5(1)T

Modem Version Far:      0xa1aa

Modem Status:         TC Sync (Showtime!)

DSL Config Mode:     AUTO

Trained Mode:        G.993.2 (VDSL2) Profile 17a

TC Mode:             PTM

Selftest Result:     0x00

DELT configuration:  disabled

DELT state:          not running

Full inits:          1

Failed full inits:   0

Short inits:         0

Failed short inits:  0

Firmware    Source        File Name

--------    ------        ----------

VDSL        embedded       VDSL_LINUX_DEV_01212008

Modem FW  Version:    130205_1433-4.02L.03.B2pvC035j.d23j

Modem PHY Version:    B2pvC035j.d23j

Trellis:         ON              ON

SRA:              disabled         disabled

SRA count:          0             0

Bit swap:          enabled         enabled

Bit swap count:     0             0

Line Attenuation:        0.0 dB          0.0 dB

Signal Attenuation:      0.0 dB          0.0 dB

Noise Margin:           11.1 dB          6.0 dB

Attainable Rate:       40440 kbits/s    3280 kbits/s

Actual Power:           14.5 dBm          4.9 dBm

Per Band Status:        D1      D2      D3      U0     U1     U2     U3

Line Attenuation(dB):   20.0    48.3    73.7    9.4    37.9   56.2   N/A

Signal Attenuation(dB): 20.0    48.3    N/A    10.2    36.2   53.3   N/A

Noise Margin(dB):       10.9    11.3    N/A     5.9    6.0    6.0    N/A

Total FECC:        97252         0

Total ES:          7             0

Total SES:         0             0

Total LOSS:        0             0

Total UAS:        24             24

Total LPRS:        0             0

Total LOFS:        0             0

Total LOLS:        0             0

!--- DSL trained speed can be found below

DSChannel1   DSChannel0    US Channel1   US Channel0

Speed (kbps):              0           25087             0            3192

SRA Previous Speed:        0               0             0               0

Previous Speed:            0               0             0               0

Reed-Solomon EC:           0           97252             0               0

CRC Errors:                0              15             0               0

Header Errors:             0              62             0               0

Interleave (ms):        0.00            8.00          0.00            8.00

Actual INP:             0.00            3.01          0.00            2.00

Training Log :    Stopped

Training Log Filename :    flash:vdsllog.bin

이제 txload 및 rxload 계산의 경우 동일한 참조 대역폭, 즉 업스트림 대역폭을 사용합니다. 예를 들어 입력 트래픽 속도가 9998000이면 rxload가 255/255이고 입력 속도가 그 값(20mb, 30mb)보다 크면 rxload 255/255가 표시됩니다. 따라서 표시되는 rxload 값은 기본 참조 대역폭으로 항상 정확하지 않습니다. 그러나 수신하는 실제 대역폭/속도 또는 처리량에는 영향을 미치지 않습니다.

QoS 목적으로 변경하려면 인터페이스 아래에서 bandwidth 명령을 사용하여 변경할 수 있습니다. 그러나 bandwidth 명령이 어떤 값으로 설정되었는지와 상관없이 인터페이스는 전송 속도를 변경하지 않습니다.

목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

DSL 인터페이스의 참조 대역폭

관련 정보

관련 정보

- Cisco DSL 라우터 컨피그레이션 및 문제 해결 가이드 - PPPoA 구현 옵션

- Cisco DSL 라우터 컨피그레이션 및 문제 해결 가이드

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems