목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

Cisco 1700, 2600 및 3600 시리즈 라우터는 ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) WAN WIC(Interface Card)를 지원합니다. 세 플랫폼 모두 기본적으로 동일하지만, 각 플랫폼에 필요한 하드웨어 및 Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스의 차이점이 있습니다.이 문서에서 Cisco 1700/2600/3600은 Cisco ADSL WIC라고 합니다.

이 샘플 컨피그레이션에서는 Cisco ADSL WIC의 이더넷 인터페이스에 연결할 때 PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet) 클라이언트를 지원하는 방법을 보여줍니다.

Cisco ADSL WIC는 RFC 1483 브리징으로 구성되며 멀티포인트 ATM 하위 인터페이스를 사용하여 PPPoE를 지원하도록 구성된 Cisco 6400 UAC(Universal Access Concentrator)에서 종료됩니다.

PPPoE 기능을 사용하면 간단한 브리징 이더넷 연결 클라이언트에서 PPP 세션을 시작할 수 있습니다.세션은 캡슐화된 이더넷 브리지 프레임을 통해 ATM 링크를 통해 전송됩니다.이 세션은 로컬 교환 통신 사업자 중앙 사무실 또는 ISP(Internet Service Provider)에서 종료할 수 있습니다.

PPPoE는 클라이언트가 시작한 연결입니다.CPE(Customer Premises Equipment) 측에서 이더넷 NIC(Network Interface Card) 및 PPPoE 클라이언트 코드가 있는 PC가 설정됩니다.이 PC 및 기타 PC는 ADSL WIC 이더넷 세그먼트에 연결됩니다.

ADSL WIC ATM 인터페이스는 Cisco 6130 DSL DSL DSL Access Multiplexer(DSLAM)에 연결되어 있으며 Cisco 6400 UAC에서 종료됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 다음 필수 소프트웨어 릴리스 중 하나를 사용해야 합니다.

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS 소프트웨어 릴리스 12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS 소프트웨어 릴리스 12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Software 릴리스 12.1(5)DA

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

Cisco 2600 또는 3600에서 ADSL WIC를 지원하려면 다음 하드웨어 구성 요소가 필요합니다.

- 2600:섀시 WIC 슬롯, NM-2W

- 3600:NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

참고: Cisco 3600의 경우 ADSL은 WIC NM-1E1R2W, NM-1E2W 또는 NM-2E2W에서 지원되지 않습니다.

다음은 ADSL WIC를 지원하는 데 필요한 최소 Cisco IOS Software 릴리스입니다.

- Cisco 2600 또는 3600의 Cisco IOS Software 릴리스 12.1(5)YB(Plus 버전 전용)

- Cisco IOS Software 릴리스 IOS 12.1(3)XJ 이상(Plus 버전 또는 ADSL 기능 집합만 해당) Cisco 1700에서ADSL 기능 세트는 이미지 이름에서 "y7"로 식별됩니다.예: c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

참고: Cisco 1700용 이미지를 다운로드할 때 이미지 이름 1700을 선택해야 합니다.1720 또는 1750 이미지를 다운로드하지 마십시오.기능은 ADSL WIC를 지원하지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.라이브 네트워크에 있는 경우 명령을 사용하기 전에 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에서는 이 문서에 설명된 기능을 구성하는 정보를 제공합니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 아래 다이어그램에 표시된 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 아래 표시된 구성을 사용합니다.

참고: Cisco 6400 NRP 컨피그레이션에서는 MTU(Maximum Transmission Unit)를 설정합니다. MTU 크기 변경에 대한 자세한 내용은 PPPoE 다이얼인 연결에서 MTU 크기 문제 해결을 참조하십시오.

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

end

Cisco 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname NRP1

!

username username password password

!--- The username and password must match client username and password.

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 101

pppoe limit per-vc 102

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Ethernet0/0/1

ip address 10.0.0.1  255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

interface Virtual-Template1

!--- Do not use a static IP assignment within

!--- a virtual template; routing problems can occur.

ip mtu 1492

ip unnumbered Ethernet0/0/1

!--- Always use the ip unnumbered command

!--- when configuring a virtual template.

no ip directed-broadcast

ip mroute-cache

peer default ip address pool pool name

ppp authentication chap

!

ip local pool pool name 10.0.0.2 10.0.0.12

ip classless

no ip http server

!

line con 0

!

end

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- Cisco DSL 기술 지원 정보

- Cisco DSL 제품 지원 정보

- Technical Support - Cisco Systems