목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

Cisco 1700, 2600 및 3600 Series 라우터는 비대칭 ADSL(Digital Subscriber Line) WIC(WAN Interface Card)를 지원합니다. 세 플랫폼 모두 기본적으로 동일하지만, 각 플랫폼에 필요한 하드웨어 및 Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스의 차이점이 있습니다.이 문서에서 Cisco 1700/2600/3600은 Cisco ADSL WIC라고 합니다.

이 문서에서는 Cisco 6130 DSL DSL DSL DSL 액세스 멀티플렉서(DSLAM)에 연결되어 Cisco 6400 UAC(Universal Access Concentrator)에서 종료되는 Cisco ADSL WIC를 보여 줍니다. Cisco ADSL WIC는 PPPoA(PPPover ATM)가 있는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버로 구성됩니다.

ISP(Internet Service Provider)는 가입자에게 마스크가 255.0.0.0인 10.0.0.1~10.255.255.254 범위의 IP 주소를 제공합니다. IP 주소 10.0.0.1은 Cisco ADSL WIC의 이더넷 인터페이스에 수동으로 구성됩니다.IP 주소를 DHCP 풀에 할당하고 Cisco ADSL WIC의 이더넷 네트워크에 연결된 로컬 LAN 디바이스에 임대합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS 소프트웨어 릴리스 12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS 소프트웨어 릴리스 12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Software 릴리스 12.1(5)DA

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

Cisco 2600/3600에서 ADSL WIC를 지원하려면 다음 하드웨어 제품이 필요합니다.

- 2600:섀시 WIC 슬롯, NM-2W

- 3600:NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

참고: Cisco 3600의 경우 ADSL은 WIC NM-1E1R2W, NM-1E2W 또는 NM-2E2W에서 지원되지 않습니다.

ADSL WIC를 지원하기 위해 필요한 최소 Cisco IOS Software 릴리스입니다.

- Cisco 2600/3600의 Cisco IOS Software 릴리스 12.1(5)YB(Plus 버전 전용)

- Cisco IOS Software 릴리스 IOS 12.1(3)XJ 이상(Plus 버전 또는 ADSL 기능 집합만 해당) Cisco 1700에서ADSL 기능 세트는 이미지 이름에서 "y7"로 식별됩니다.예: c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

참고: Cisco 1700용 이미지를 다운로드할 때 이미지 이름 1700을 선택해야 합니다.1720 또는 1750 이미지를 다운로드하지 마십시오.기능은 ADSL WIC를 지원하지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 아래 다이어그램에 표시된 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 아래 표시된 구성을 사용합니다.

장치 이름 1

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- The DHCP pool does not lease this address; !--- it is used by FastEthernet0.

!

ip dhcp pool<pool name>

network 10.0.0.0 255.0.0.0

!--- You need to adjust this for your range of addresses.

default-router 10.0.0.1

!--- The default gateway is assigned to the local devices.

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp pap sent-username username password password

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

end

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- Cisco DSL 기술 지원 정보

- Cisco DSL 제품 지원 정보

- Technical Support - Cisco Systems