목차

소개

시작하기 전에

표기 규칙

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 이론

관리 케이블 만들기

관리 케이블 사용

단계별 지침

관리 포트 커넥터 핀아웃

직렬 포트 커넥터 핀아웃

표준 PC DB-9 시리얼 포트

DB-9 남성 핀아웃

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco 600 Series CPE(Customer Premises Equipment)용 관리 케이블을 만드는 데 사용되는 핀아웃에 대해 설명합니다. 이 케이블을 통해 사용자는 하이퍼터미널을 실행하는 Windows PC에서 Cisco 600을 관리하고 구성할 수 있습니다.이 문서에서는 DB-9 직렬 포트 커넥터가 있는 통신 포트(COM 포트)가 있는 PC와 RJ-45 직렬 포트가 있는 Cisco 600 CPE에 대해 특별히 설명합니다.

시작하기 전에

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

사전 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 아래 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- RJ-45 수 커넥터

- 카테고리 5와 같은 고품질 케이블

- DB-9 암 커넥터

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.라이브 네트워크에서 작업하는 경우, 사용하기 전에 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

배경 이론

다음은 Cisco 600 CPE와 함께 제공되는 일반적인 관리 케이블입니다.

관리 케이블 만들기

필요한 커넥터와 케이블을 사용하여 다음 다이어그램을 지침으로 사용하여 관리 케이블을 구축합니다.

관리 케이블 사용

단계별 지침

관리 케이블 구축을 완료했으면 아래 단계에 따라 올바르게 사용하십시오.

1. 케이블의 DB-9 암 커넥터를 PC의 DB-9(남성) 직렬 COM 포트에 연결합니다.

2. 케이블의 RJ-45 남성 커넥터를 Cisco 600 CPE의 관리 포트("MGMT"로 표시됨)에 연결합니다.

3. 다음 설정으로 터미널 액세스 프로그램(예: Windows의 하이퍼터미널)을 구성합니다.

- COM 포트:케이블을 연결하는 포트입니다.

- 전송 속도:38400bps - 권장(표준 9600bps 가능)

- 데이터 비트:8

- 패리티:없음

- 정지 비트:1

- 플로우 제어:없음

4. cbos>, modem1> 또는 usa>와 같은 프롬프트가 표시될 때까지 Enter를 누릅니다. 프롬프트가 표시되면 PC와 CPE가 통신합니다.

참고: 컴퓨터에 DB-25 직렬 포트만 있는 경우 DB-9-DB-25 어댑터도 필요합니다.또한 동일한 케이블을 사용하여 Cisco 600 관리 포트에 벙커 터미널을 연결할 수 있습니다.

관리 포트 커넥터 핀아웃

직렬 포트 커넥터 핀아웃

표준 PC DB-9 시리얼 포트

DB-9 남성 핀아웃

핀

함수

1

데이터 캐리어 탐지(CD)

2

데이터 수신(RD)

3

전송된 데이터(TD)

4

DTR(Data Terminal Ready)

5

신호 접지(GND)

6

데이터 세트 준비됨(DSR)

7

전송 요청(RTS)

8

보내기 지우기(CTS)

9

링 표시기(RI)

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- Cisco DSL 기술 지원 정보

- Cisco DSL 제품 지원 정보

- Cisco 기술 지원