목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

시작하기 전에

Cisco IOS 소프트웨어를 사용하여 Catalyst 스위치 재설정

스위치 컨피그레이션 재설정

VLAN 정보 재설정

이중화 모드에서 Catalyst 스위치 재설정

관련 정보

소개

이 문서에서는 Catalyst 스위치 설정을 원래의 기본 공장 설정으로 복원하는 것이 바람직한 상황에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전에서 테스트되었습니다.

참고: 이 문서는 이러한 Catalyst 스위치를 사용하여 작성되었지만 해당 원칙은 문서에 언급된 제품에 적용됩니다.

- Catalyst 2950 스위치(Cisco IOS® Software 릴리스 12.1(19)EA1 사용)

- Catalyst 6500/6000 스위치(Cisco IOS Software 릴리스 12.1(20)E 사용)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

이 문서에서는 Catalyst 스위치 설정을 원래의 기본 공장 설정으로 복원하는 것이 바람직한 상황에 대해 설명합니다.

이는 스위치에 있는 불필요한 설정을 제거하는 데 유용합니다. 스위치를 구성했는데 이 컨피그레이션이 매우 복잡해진 경우, 또는 어떤 네트워크의 스위치를 다른 네트워크로 이동하려는 경우, 스위치를 공장 기본값으로 재설정한 다음 새로운 스위치로 구성할 수 있습니다. 이 문서에서는 스위치를 재설정하기 위한 정보 및 샘플 명령 로그를 제공합니다.

Catalyst Switch를 공장 기본값으로 재설정하려면 물리적 콘솔 또는 텔넷 연결을 통해 스위치 콘솔에 액세스해야 합니다.

console/enable 비밀번호도 필요합니다. 사용 중인 스위치의 console 및 enable 비밀번호를 잊은 경우 비밀번호 재설정을 위해 스위치 컨피그레이션을 공장 기본값으로 재설정할 수 없습니다.

이 경우에는 스위치에 대한 비밀번호 복구 절차 단계를 따라야 합니다. Catalyst switch에서 비밀번호를 복구하는 단계는 다음 문서를 참조하십시오.

- 암호 복구 절차

참고: Telnet 연결을 통해 스위치에 액세스하는 동안 스위치를 공장 기본값으로 재설정하면 스위치에 대한 연결성이 끊어집니다.

시작하기 전에

스위치를 공장 기본값으로 재설정하기 전에 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- TFTP 서버에서 컨피그레이션을 백업합니다.

- 컨피그레이션을 텍스트 파일에 복사합니다.

- Bootflash 또는 slot0 디바이스에서 로컬로 설정을 복사합니다.

사용자 컨피그레이션을 지우면 백업 컨피그레이션을 복원해야만 컨피그레이션을 복구할 수 있습니다.

참고: 텍스트 파일 설정을 복사하여 명령줄에 붙여넣으면 전체 설정을 복원할 수 있습니다.

Cisco IOS 소프트웨어를 사용하여 Catalyst 스위치 재설정

이 섹션의 절차는 Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 라우터 카드, 모듈형 또는 고정형 설정 스위치 및 GL-3 Catalyst 시리즈 스위치에 적용됩니다.

- 라우터 카드

- X4232-L3(Catalyst 4006/4000)

- MSFC/MSM(Catalyst 6500/6000)

- Catalyst 모듈형 스위치

- Catalyst 6500/6000

- Catalyst 4500/4000

- Catalyst 고정형 컨피그레이션 스위치

- Catalyst 2940

- Catalyst 2950/2955

- Catalyst 2970

- Catalyst 3550

- Catalyst 3560

- Catalyst 3750

- Catalyst 2900XL/3500XL

- GL-3 Catalyst switch

- Catalyst 2948G-L3

- Catalyst 4908G-L3

Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 스위치에는 실행 중인 설정 파일과 시작 설정 파일이 있습니다. RAM은 실행 설정을 저장하며 NVRAM은 시작 설정을 저장합니다.

Cisco IOS 소프트웨어를 실행 중인 스위치에 대한 설정을 변경하는 경우, 변경 사항은 실행 설정의 일부가 됩니다.

시작 설정에 변경 사항을 저장해야 합니다. 그렇지 않으면 다음번에 다시 로드하거나 정전 시 설정이 손실됩니다.

이는 스위치를 다시 로드하거나 전원을 끌 때 RAM에 저장된 실행 설정이 손실되기 때문입니다. 컨피그레이션을 NVRAM에 저장하려면 명령이나 명령 write memory 을  copy running-config startup-config 실행합니다.

변경사항을 NVRAM에 저장하지 않을 경우 변경사항은 RAM에서 지워지고, 스위치를 다시 로드할 때 더 이상 시작 컨피그레이션에 포함되지 않습니다.

Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 Catalyst 모듈형 또는 고정형 설정 스위치에서 개별 파일은 VLAN 정보를 저장합니다. 파일은 vlan.dat 파일이라고 하며, 모듈형 스위치의 경우 NVRAM에 저장되고, 고정형 컨피그레이션 스위치의 경우 플래시에 저장됩니다.

이러한 스위치를 공장 기본값으로 재설정하려면 시작 컨피그레이션과 vlan.dat 파일을 삭제해야 합니다. Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 스위치 및 라우터 카드를 공장 기본값으로 복원하려면 시작 컨피그레이션 파일만 삭제하면 됩니다.

이러한 스위치는 VTP(VLAN Trunk Protocol)에 참여하지 않기 때문에 VLAN 정보를 포함하지 않습니다.

스위치 컨피그레이션 재설정

스위치를 공장 기본값으로 재설정하려면 theorcommand를 e rase startup-config   write erase  실행합니다. 이 명령은 컨피그레이션 레지스터 및 부팅 시스템 설정과 같은 부팅 변수를 지우지 않습니다.

Boot 명령으로 부팅 시스템 매개변수를 변경할 수 있습니다. Cisco IOS Software를 실행하는 Catalyst 4500/4000 및 6500/6000 Series 스위치에서는 이 명령을 사용하여 컨피그레이션 레지스터 값을 변경할 수  config-register  있습니다.

다음 예에서는 Cisco IOS Software를 실행하는 스위치를 이 명령을 사용하여 공장 기본값으로 재설정하는 방법을 보여  write erase 줍니다.

Cat2950# write erase

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]y[OK]

Erase of nvram: complete

Cat2950#

Cat2950# reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n

!--- Do not save the configuration at this prompt. Otherwise, the switch !--- reloads with the current running configuration and does not reset to default.

Proceed with reload? [confirm]y

2w0d: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Compiled Mon 22-Jul-02 18:57 by antonino

WS-C2950G-12-EI starting...

!--- Output suppressed.

32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address: 00:05:DC:C9:79:00

Motherboard assembly number: 73-5781-08

Motherboard serial number: FAB0515A069

Model revision number: 02

Model number: WS-C2950-24

System serial number: FAB0517Q00B

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:n

00:00:16: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:00:21: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C2950 Software(C2950-I6Q4L2-M)Version 12.1(19)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 09-Dec-03 00:12 by yenanh

Press RETURN to get started!

00:00:37: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down

00:00:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

Switch>

Switch>

이 단계에서는 VLAN 정보를 제외하고 스위치 컨피그레이션이 공장 기본값으로 재설정됩니다.

VLAN 정보 재설정

VLAN 정보를 공장 기본값으로 재설정 하려면 플래시 또는 NVRAM에서 vlan.dat 파일을 삭제하고 스위치를 다시 로드합니다. Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 6500/6000 시리즈 스위치에서는 vlan.dat 파일이 const_nvram에 저장됩니다.

Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 4500/4000 시리즈 스위치에서 vlan.dat 파일은 cat4000_flash에 저장됩니다.2940, 2950/2955, 2970, 3550, 3550, 3560, 3570 및 2900XL/3500XL 고정형 설정 스위치에서 vlan.dat 파일은 flash에 저장됩니다.

6500/6000 스위치에서 vlan.dat 파일을 지우려면 명령을  erase const_nvram:  실행합니다. 4500/4000 스위치에서 명령을  erase cat4000_flash: 실행합니다. 고정 컨피그레이션 스위치에서 명령을  delete flash:vlan.dat 실행합니다.

예시 단계에서는 Catalyst 고정형 컨피그레이션 스위치에서 VLAN 정보를 삭제하는 방법을 보여줍니다. Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 6500/6000 및 4500/4000에 해당하는 각각의 명령을 통해 동일한 단계를 사용할 수 있습니다.

1. VLAN 정보를 확인하려면 명령을  show vlan  실행하고 vlan.dat 파일을 확인하려면 dir 명령을 실행합니다.

Cat2950# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

2    VLAN0002                         active

3    VLAN0003                         active

4    VLAN0004                         active

!--- Despite the erase of the startup configuration file, !--- these user-created VLANs remain.

600  VLAN0600                         active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0

4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        0      0

600  enet  100600     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   -      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        IBM  -        0      0

Switch#

Cat2950# dir flash:

!--- On the 4500/4000, issue the dir cat4000_flash: command. !--- On the 6500/6000, issue the dir const_nvram: command.

Directory of flash:/

2  -rwx     2487439   Mar 11 1993 01:25:32  c2950-i6q4l2-mz.121-9.EA1d.bin

3  -rwx         840   Mar 20 1993 09:20:09  vlan.dat

!--- This vlan.dat file stores user-configured VLANs.

4  -rwx     2491435   Mar 08 1993 16:14:13  c2950-mvr.bin

6  -rwx          42   Mar 01 1993 00:07:35  env_vars

7  -rwx         109   Mar 11 1993 01:23:56  info

8  drwx         640   Mar 11 1993 01:26:35  html

19  -rwx         109   Mar 11 1993 01:26:35  info.ver

7741440 bytes total (1088512 bytes free)

Switch#

1. 플래시 또는 NVRAM에서 VLAN 정보를 삭제하고 스위치를 다시 로드합니다.

참고: Cisco IOS 소프트웨어의 초기 버전을 실행하는 6500/6000 및 4500/4000에서 delete 명령이 항상 작동하지는 않습니다. 대신 명령  erase const_nvram : 또는  command erase cat4000_flash:.

1. 명령 구문에서 vlan.dat 파일을 지정하지 마십시오. 그러나 이후 버전의 Cisco IOS Software에서는 명령 delete const_nvram:vlan.dat 이 6500/6000에서 작동하며 명령 delete cat4000_flash:vlan.dat 은 4500/4000에서 작동합니다.

Cat2950# delete flash:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

!--- Press Enter.

Delete flash:vlan.dat? [confirm]y

Cat2950# reload

Proceed with reload? [confirm]y

4w5d: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

1. 다시 로드한 후 명령을 사용하여 VLAN 정보를  show vlan 확인합니다.

사용자 구성 VLAN은 더 이상 명령 출력에 표시되지 않습니다. 공장-기본값 VLAN 정보만 스위치에 있습니다.

Cat2950# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        IBM  -        0      0

Switch#

이중화 모드에서 Catalyst 스위치 재설정

리던던시(redundancy) 모드에서 CatOS를 실행하는 6500/6000 및 5500/5000 스위치의 경우, 대기 Supervisor Engine이 활성 Supervisor Engine에 적용된 변경 사항과 동기화됩니다.

따라서 활성 수퍼바이저 엔진의 컨피그레이션을 이 명령을 사용하여 공장 기본값 clear config 으로 재설정하면 대기 수퍼바이저 엔진도 공장 기본값으로 재설정됩니다.

명령을 사용하여 컨피그레이션 모드를 이진 모드로 설정하든 텍스트 모드 set config mode  로 설정하든 활성 수퍼바이저 엔진에서 컨피그레이션을 지울 때 스위치가 공장 기본값으로 재설정됩니다.

리던던시(redundancy) 모드에서 Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 6500/6000 스위치를 공장 기본값으로 재설정하려면 다음 단계를 완료해야 합니다.

1. 활성 수퍼바이저 엔진의 명령 erase startup-config 을 사용하여 시작 컨피그레이션을 지웁니다. 이렇게 하면 대기 수퍼바이저 엔진의 시작 컨피그레이션도 지워집니다.

1. 이 문서의 VLAN 정보 재설정 섹션에서 설명한 대로 vlan.dat 파일을 삭제합니다.

2. 명령을 사용하여 활성 수퍼바이저 엔진 다시  reload  로드

다시 로드한 후에 수퍼바이저 엔진이 ROMmon 모드에 들어가면, 부팅 변수를 확인하여 적절한 이미지에서 부팅하도록 설정되어 있는지 확인합니다.

또한 추가 정보를 보려면 손상되거나 누락된 부팅 로더 이미지 또는 ROMmon 모드에서 Cisco IOS 시스템 소프트웨어를 실행하는 Catalyst 6500/6000 복구 문서를 참조하십시오.

관련 정보

- 모든 제품 지원

- Cisco 기술 지원 및 다운로드