목차

소개

시작하기 전에

표기 규칙

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 이론

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

Catalyst 1900

Catalyst 6000

문제 해결

문제 해결 절차

관련 정보

소개

이 문서에서는 Catalyst 1900과 CatOS 이미지를 실행하는 Catalyst 6500 스위치 간에 ISL 트렁크(InterSwitch Trunking)의 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.이 구성은 Catalyst 5500 Series 스위치와 같은 다른 CatOS 스위치와 유사합니다.컨피그레이션에 대해 관련 명령이 강조 표시되고 ISL 트렁크가 작동하는지 확인하는 데 도움이 되는 show 명령이 표시됩니다.

시작하기 전에

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

사전 요구 사항

이 컨피그레이션을 시도하기 전에 다음 전제 조건을 충족하는지 확인하십시오.

- VLAN 개념 이해

- VTP(VLAN Trunk Protocol) 개념 이해

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 아래 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Catalyst 1924-EN(소프트웨어 버전(엔터프라이즈) V9.00.05 포함)

- Catalyst 6509(소프트웨어 버전 7.3(2)과 함께 CatOS 실행)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.라이브 네트워크에서 작업하는 경우, 사용하기 전에 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

배경 이론

Catalyst 1900은 Standard 및 Enterprise Edition이라는 두 가지 버전의 이미지를 실행합니다.Trunking 은 엔터프라이즈 이미지만 지원되며 ISL 캡슐화만 지원하며 802.1q 는 지원하지 않습니다.이는 Catalyst 1900의 기능을 제한하여 ISL 트렁킹을 지원할 수 있는 다른 Catalyst 스위치와의 트렁크를 구성합니다.또한 트렁킹은 Catalyst 1900의 2개의 100Mbps 업링크 포트에서만 구성할 수 있습니다.이 두 포트는 일반적으로 Ax와 Bx로 표시된 스위치의 마지막 두 포트입니다.Catalyst 1900 Enterprise 이미지에서 최대 1,005개의 VLAN을 구성할 수 있습니다.CLI(Command Line Interface)(Cisco IOS® CLI와 유사)는 Catalyst 1900의 엔터프라이즈 이미지만 사용할 수 있습니다.

참고: Catalyst 4000 시리즈 스위치는 Supervisor I 및 II와 Catalyst 2950 시리즈 스위치는 ISL 트렁킹을 지원하지 않으며 Catalyst 1900에 연결할 수 없습니다.Catalyst 5500 스위치는 특정 모듈에서 ISL을 지원합니다.show port capabilities <mod/port> 명령을 실행하여 특정 모듈 또는 포트가 ISL 트렁킹을 지원하는지 확인합니다.

구성

이 섹션에서는 이 문서에 설명된 기능을 구성하는 정보를 제공합니다.

트렁킹 컨피그레이션은 메뉴 또는 CLI를 통해 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.다음 예에서는 CLI 모드를 통한 컨피그레이션 명령을 나열합니다.

Catalyst 1900 Management Console

Copyright (c) Cisco Systems, Inc. 1993-1999

All rights reserved.

Enterprise Edition Software

Ethernet Address: 00-E0-1E-87-36-C0

PCA Number: 73-2239-01

PCA Serial Number: 6510304

Model Number: WS-C1924-EN

System Serial Number: FAA0135Y00N

-------------------------------------------------

1 user(s) now active on Management Console.

User Interface Menu

[M] Menus

[K] Command Line

Enter Selection: K

CLI session with the switch is open.

To end the CLI session, enter [Exit].

Cat1924-EN>

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 아래 다이어그램에 표시된 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 컨피그레이션의 기본 단계는 다음과 같습니다.

1. VTP 도메인 이름 및 모드를 구성합니다(예: 스위치 중 하나가 VTP 서버에서 작동해야 하고 다른 하나는 VTP 클라이언트 모드에서 작동해야 함). 이 문서의 경우 VTP 도메인 이름을 "DOC"로 설정합니다.

2. 트렁킹 포트를 구성합니다(인터페이스 컨피그레이션으로 이동하여 트렁킹 매개변수를 정의합니다).

3. VTP 서버로 작동하는 스위치에서 적절한 VLAN을 정의합니다.

4. 적절한 show 명령을 실행하여 트렁킹 작업을 확인합니다.

도메인에 VTP 서버가 하나 이상 있어야 합니다.VTP 서버는 Catalyst 6000 또는 Catalyst 1900 스위치에 구성할 수 있습니다.이 예에서 Catalyst 6000은 VTP 서버로 구성되고 Catalyst 1900은 VTP 클라이언트로 구성됩니다.이는 Catalyst 6500이 Catalyst 1900보다 강력하기 때문에 서버 기능을 더 잘 처리할 수 있기 때문입니다.

이 문서에서는 아래 표시된 구성을 사용합니다.

- Catalyst 6000

- Catalyst 1924-EN

Catalyst 6000

Cat6000 (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

...............

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Mon Nov 25 2002, 02:53:50

!

#version 7.3(2)

!

set prompt Cat6000

!

#!

#vtp

set vtp domain DOC

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active

stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp

ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active

mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

!--- Output suppressed.

#module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

set trunk 6/1  desirable isl 1-1005,1025-4094

!--- Output suppressed.

end

참고: 트렁크 모드는 802.1q 또는 ISL이 될 수 있습니다.Catalyst 1900은 ISL만 지원하므로 ISL 모드는 Catalyst 6000의 트렁크 포트에 사용됩니다.

Catalyst 1924-EN

Cat1924-EN#configure terminal

!--- Setup the VTP domain name. Note that this is

!--- case sensitive and it must be identical with the domain

!--- name configured on the VTP server (Catalyst 6000).

Cat1924-EN(config)#vtp domain DOC

!--- To change the VTP mode to client. There are three VTP modes supported:

!--- server, transparent, and client.

Cat1924-EN(config)#vtp client

!--- Set the interface up as a trunk port (this is interface Bx).

Cat1924-EN(config)#int fast0/27

Cat1924-EN(config-if)#trunk desirable

Cat1924-EN#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

vtp domain "DOC"

!

vtp client

!

vlan 2 name "VLAN0002" sde 100002 state Operational mtu 1500

!

!

hostname "Cat1924-EN"

!

interface Ethernet 0/27

trunk Desirable

line console

end

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

특정 show 명령은 Cisco CLI Analyzer(등록된 고객만 해당)에서 지원되므로 show 명령 출력의 분석을 볼 수 있습니다.

Catalyst 1900

- show vtp - 이 명령은 아래 출력과 같이 VTP 설정을 확인합니다.

Cat1924-EN#show vtp

VTP version: 1

Configuration revision: 0

Maximum VLANs supported locally: 1005

Number of existing VLANs: 5

VTP domain name : DOC

VTP password :

VTP operating mode : Client

VTP pruning mode : Disabled

VTP traps generation : Enabled

Configuration last modified by: 0.0.0.0 at 11-24-2002 19:41:22

- show vtp statistics - 이 명령은 아래 출력에 표시된 대로 VTP 광고를 확인합니다.

Cat1924-EN#show vtp statistics

Receive Statistics Transmit Statistics

----------------------------------- -----------------------------------

Summary Adverts 4 Summary Adverts 1

Subset Adverts 3 Subset Adverts 0

Advert Requests 0 Advert Requests 3

Configuration Errors:

Revision Errors 0  !non zero values indicates non-propagation of vlan changes (ie add/delete)

Digest Errors 0    !non zero values indicates mismatch in vtp password

VTP Pruning Statistics:

Port Join Received Join Transmitted Summary Adverts received

with no pruning support

---- ------------- ---------------- ------------------------

A 0 0 0

B 0 0 0

Cat1924-EN#

Catalyst 6000

- show trunk 6/1 - 이 명령은 출력에 표시된 대로 트렁크 컨피그레이션을 확인합니다.

Cat6000 (enable) show trunk 6/1

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

6/1       desirable    isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

- show vtp domain - 이 명령은 출력에 표시된 대로 VTP 컨피그레이션을 확인합니다.

Cat6000 (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

DOC                              1            2           server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

8          1023             2               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

192.168.1.2     disabled disabled 2-1000

- show vtp statistics - 이 명령은 출력에 표시된 대로 VTP 통계를 확인합니다.

Cat6000 (enable) show vtp statistics

VTP statistics:

summary advts received 1

subset advts received 0

request advts received 1

summary advts transmitted 89

subset advts transmitted 5

request advts transmitted 0

No of config revision errors 0

No of config digest errors 0

VTP pruning statistics:

Trunk    Join Transmitted Join Received Summary advts received from GVRP PDU

non-pruning-capable device  Received

-------- ---------------- ------------- --------------------------- ----------

15/1     0                0             0                           0

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

문제 해결 절차

이 컨피그레이션과 관련된 문제 해결 정보입니다.스위치 간 트렁킹 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. VTP 도메인 이름은 동일해야 합니다(VTP 도메인 이름은 대/소문자 구분).

2. VTP 비밀번호는 동일해야 합니다.

3. VTP 도메인에 VTP 서버로 구성된 스위치가 하나 이상 있어야 합니다.

4. VTP 도메인에 둘 이상의 VTP 클라이언트가 있을 수 있습니다.

참고: show vtp domain 명령을 실행하면 단계 1과 2를 확인할 수 있습니다.단계 중 하나에서 결과가 일치하지 않으면 VTP 트렁킹이 작동하지 않습니다.

관련 정보

- InterSwitch 링크 프레임 형식

- 스위치 제품 지원

- LAN 스위칭 기술 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems