목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

관련 제품

표기 규칙

배경 정보

설계 지침

EtherChannel 협상 프로토콜

구성

네트워크 다이어그램

스위치 구성

서버 구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 컨피그레이션 예에서는 Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 Cisco Catalyst 스위치와 워크스테이션 또는 서버 간에 EtherChannel을 설정하는 방법을 설명합니다.

Catalyst OS를 실행하는 Cisco Catalyst 스위치의 경우 CatOS를 실행하는 Catalyst 스위치와 워크스테이션 또는 서버 간 EtherChannel 구성을 참조하십시오.

EtherChannel을 사용하면 여러 물리적 이더넷 링크를 하나의 논리적 채널로 결합할 수 있습니다. 이를 통해 채널에서 트래픽 로드를 공유하는 것은 물론, 채널에서 하나 이상의 링크에 장애가 발생할 경우 이중화가 가능합니다.

EtherChannel을 사용하여 UTP(Unshielded Twisted Pair) 와이어링 또는 단일 모드 및 다중 모드 파이버를 통해 LAN 스위치, 라우터, 서버 및 클라이언트를 상호 연결할 수 있습니다.이 문서는 단일 용어인 EtherChannel을 사용하는 Fast EtherChannel, Gigabit EtherChannel, Port Channel, Channel Group 및 Port Group을 가리킵니다.이 문서의 정보는 이러한 모든 EtherChannel에 적용됩니다.

이 문서에서는 Catalyst 스위치와 서버 간의 레이어 2 EtherChannel 컨피그레이션에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- EtherChannel을 구현하기 위한 시스템 요구 사항을 충족하는 Cisco Catalyst 스위치자세한 내용은 System Requirements to Implementation EtherChannel on Catalyst Switch를 참조하십시오.

스위치/모듈이 EtherChannel을 지원하는지 확인하는 간단한 명령입니다.

Switch#show interfaces Gi2/0/23 capabilities

GigabitEthernet2/0/23

Model:                 WS-C3750G-24T

Type:                  10/100/1000BaseTX

Speed:                 10,100,1000,auto

Duplex:                half,full,auto

Trunk encap. type:     802.1Q,ISL

Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate

Channel:               yes

Broadcast suppression: percentage(0-100)

Flowcontrol:           rx-(off,on,desired),tx-(none)

Fast Start:            yes

QoS scheduling:        rx-(not configurable on per port basis),tx-(4q2t)

CoS rewrite:           yes

ToS rewrite:           yes

UDLD:                  yes

Inline power:          no

SPAN:                  source/destination

PortSecure:            yes

Dot1x:                 yes

Switch#

- Cisco Catalyst 스위치와 상호 운용 가능한 NIC가 있는 워크스테이션 또는 서버.자세한 내용은 NIC 공급업체 설명서를 참조하십시오.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco IOS 소프트웨어 릴리스 12.2(25) SEC2를 실행하는 Cisco Catalyst 3750 Series 스위치

- HP 듀얼 포트 ProLiant 네트워크 어댑터와 함께 Windows OS 버전 5.00.2195을 실행하는 Windows 2000 Server

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

관련 제품

이 컨피그레이션 예는 Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 Cisco Catalyst 스위치에서도 사용할 수 있습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

설계 지침

EtherChannel은 단일 디바이스에서 시작하고 다른 단일 디바이스에서 끝나야 합니다.디바이스는 스위치, 스위치 스택, 워크스테이션 또는 서버일 수 있습니다.

- 단일 스위치 섀시 내에서 EtherChannel은 다른 모듈에서 시작하거나 끝날 수 있습니다.이 설정은 Cisco Catalyst 4000/4500/6000/6500 스위치에 적용됩니다.

- 단일 스위치 스택 내에서 EtherChannel은 서로 다른 스택 멤버에서 시작하거나 끝날 수 있습니다.자세한 내용은 Catalyst 3750 스위치 컨피그레이션 예제의 Cross-Stack EtherChannel을 참조하십시오.

EtherChannel 협상 프로토콜

- PAgP(Cisco 독점)

- LACP(IEEE 802.3ad)

EtherChannel 협상 프로토콜 지원에 대해서는 NIC 설명서를 참조하십시오.

스위치의 EtherChannel 모드:

모드

협상 프로토콜

설명

켜짐

없음

EtherChannel을 무조건 활성화합니다.Workstation/Server에서 협상 프로토콜을 지원하지 않는 경우 권장합니다.

꺼짐

없음

EtherChannel을 무조건 비활성화했습니다.

활성

LACP

LACP 패킷을 전송하여 협상을 시작합니다.워크스테이션/서버가 LACP를 지원하는 경우 권장됩니다.

수동

LACP

원격 엔드가 LACP 패킷을 전송하면 협상이 시작됩니다.

바람직한

PAgP

PAgP 패킷을 전송하여 협상을 시작합니다.워크스테이션/서버가 PAgP를 지원하는 경우 권장됩니다.

자동

PAgP

원격 엔드가 PAgP 패킷을 전송하면 협상이 시작됩니다.

NIC 어댑터에서 지원하는 협상 프로토콜에 따라 적절한 모드를 사용합니다.

참고: 이 문서에서는 LACP를 지원하는 NIC 어댑터를 사용합니다.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용하여 이 문서에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

스위치 구성

스위치를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 네트워크 다이어그램에 따라 그룹화할 포트를 선택합니다.

- 기 2/0/23

- 기2/0/24

2. 나열된 각 포트에 대해 다음 단계를 완료합니다.

1. 포트를 레이어 2 스위치 포트로 구성합니다.

참고: 이 단계는 레이어 2 스위치 포트와 레이어 3 인터페이스를 모두 지원하는 스위치에만 필요합니다.

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#int Gi2/0/23

Switch(config-if)#switchport

Switch(config-if)#

2. 포트를 액세스 포트로 구성하고 적절한 VLAN을 할당합니다.

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 100

Switch(config-if)#

3. 스패닝 트리 PortFast에 대한 포트를 구성합니다.

Switch(config-if)#spanning-tree portfast

%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single

host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this

interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.

Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet2/0/23 but will only

have effect when the interface is in a non-trunking mode.

Switch(config-if)#

4. 적절한 모드로 EtherChannel용 포트를 구성합니다.

Switch(config-if)#channel-group 1 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 1

Switch(config-if)#

3. EtherChannel 로드 밸런싱을 구성합니다.이 구성은 이 스위치에 구성된 모든 EtherChannel에 적용됩니다.

Switch(config)#port-channel load-balance ?

dst-ip       Dst IP Addr

dst-mac      Dst Mac Addr

src-dst-ip   Src XOR Dst IP Addr

src-dst-mac  Src XOR Dst Mac Addr

src-ip       Src IP Addr

src-mac      Src Mac Addr

Switch(config)#port-channel load-balance src-mac

Switch(config)#

서버 구성

서버를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. NIC 구성 유틸리티를 시작합니다.

참고: 이 예에서는 HP Network Configuration Utility 7을 사용합니다. HP Network Configuration Utility를 사용하려면 Windows 2000 시스템 트레이에서 아이콘을 찾거나 시작 > 설정 > 제어판 > HP 네트워크를 클릭합니다.

2. 두 NIC를 모두 강조 표시하고 팀 을 클릭합니다.

NIC 팀이 생성됩니다.

3. 속성을 클릭합니다.

4. 팀 속성 창에서 적절한 팀 유형 선택을 선택합니다.

참고: 이 예에서는 LACP로 스위치를 구성했으므로 IEEE 802.3ad의 옵션을 선택합니다.

5. Transmit Load Balancing Method 드롭다운 목록에서 필요한 방법을 선택하고 OK를 클릭합니다.

6. 팀 속성 창에서 확인을 클릭하고 확인 창이 나타나면 예를 클릭하여 계속합니다.

프로세스의 상태를 표시하는 대화 상자가 나타납니다.

7. 서버를 재부팅하라는 메시지가 나타나면 예를 클릭합니다.

8. 서버가 재부팅되면 팀 구성 상태를 확인하기 위해 네트워크 구성 유틸리티를 엽니다.

9. 내 네트워크 환경을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.추가 네트워크 카드인 Local Area Connection 3이 창에 표시됩니다.

10. NIC 어댑터를 조합하고 새 연결을 구성하면 개별 NIC 어댑터가 비활성화되고 기존 IP 주소를 통해 액세스할 수 없습니다.고정 IP 주소, 기본 게이트웨이, DNS/WINS 설정 또는 동적 컨피그레이션을 사용하여 새 연결을 구성합니다.

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다.OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

- show etherchannel summary - 채널 그룹당 한 줄 요약이 표시됩니다.

Switch#show etherchannel 1 summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------

1      Po1(SU)         LACP      Gi2/0/23(P) Gi2/0/24(P)

Switch#

- show spanningtree interface - 지정된 인터페이스에 대한 스패닝 트리 정보를 표시합니다.

Switch#show spanning-tree interface port-channel 1

Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- ---------

VLAN0100         Desg FWD 3         128.616  P2p

Switch#

- show etherchannel load-balance - 포트 채널의 포트 간에 로드 밸런스 또는 프레임 분배 체계를 표시합니다.

Switch#show etherchannel load-balance

EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-mac):

Non-IP: Source MAC address

IPv4: Source MAC address

IPv6: Source IP address

Switch#

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- CatOS를 실행하는 Catalyst 스위치와 워크스테이션 또는 서버 간 EtherChannel 구성

- Catalyst 3750 스위치의 Cross-Stack EtherChannel 컨피그레이션 예

- Catalyst 스위치의 EtherChannel 로드 밸런싱 및 이중화 이해

- Catalyst 스위치에서 EtherChannel을 구현하기 위한 시스템 요구 사항

- EtherChannel 지원 페이지

- 스위치 제품 지원

- LAN 스위칭 기술 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems