목차

- 시스템 보고서가 발견되었으며 가능한 프로세스 다시 시작

- ICSeverity

- 영향

- 설명

- Syslog 메시지

- 메시지샘플

- 제품군

- 레젝스

- 권장 사항

- 명령

시스템 보고서가 발견되었으며 가능한 프로세스 다시 시작

ICSeverity

3 - 오류

영향

지속적인 디바이스 다시 로드는 디바이스 성능에 영향을 미치며 충돌로 이어질 수 있습니다.

설명

이 메시지는 프로세스 관리자가 시스템 보고서를 생성했음을 나타냅니다. 이는 충돌이 관찰되거나 프로세스가 반복적으로 실패하거나 메모리 문제로 인해 너무 자주 다시 시작되는 경우 발생할 수 있습니다.

Syslog 메시지

PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION

메시지샘플

Nov 01 03:06:09 <> :  %PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION: Rx/x: pvp: System report core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal.tar.gz (size: xxxx KB) generated and System report info at core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal-info.txt

제품군

- Cisco Catalyst 9200 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9300 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9400 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9500 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9600 Series 스위치

- Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services 라우터

- Cisco Catalyst 3650 Series 스위치

- Cisco Catalyst 3850 Series Switches

레젝스

해당 없음

권장 사항

이 메시지는 일반적으로 디바이스에서 시스템 보고서를 생성했을 때 표시됩니다. 1. 추가 분석을 위해 이 시스템 보고서를 수집합니다(FTP/SFTP 서버로 파일 전송). 2. 문제의 원인이 될 수 있는 정전이 없었는지 확인합니다. 3. 최근 업그레이드 후에 나타난 경우 이전 버전으로 롤백해 보십시오. 4. 프로세스 또는 사용 중인 IOS 버전과 관련된 알려진 버그 또는 문제를 확인합니다. 5. 소프트웨어 업데이트가 프로세스 충돌을 일으킬 수 있는 알려진 버그를 해결할 수 있으므로 시스템 소프트웨어를 Cisco에서 권장하는 최신 안정적인 버전으로 업데이트하려면 예정된 업그레이드를 고려하십시오. https://software.cisco.com/download/home

명령

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system