목차

- 메모리 누수

- ICSeverity

- 영향

- 설명

- Syslog 메시지

- 메시지샘플

- 제품군

- 레젝스

- 권장 사항

- 명령

메모리 누수

ICSeverity

4 - 경고

영향

높음 - 메모리 누수로 인해 전체 장치가 충돌하여 장치가 중요한 경우 네트워크가 중단될 수 있습니다.

설명

프로세스가 시간이 지남에 따라 증가하고 해제되지 않는 메모리 사용은 결국 운영 체제의 메모리 부족을 야기할 수 있습니다. 시스템에 메모리가 부족하면 충돌이 발생합니다. 결함 CSCsw33723을 검토하여 이 조건에 기여하는 출력이 큰 명령의 추가 정보 및 예를 확인합니다. 중대 임계값은 95%입니다.

Syslog 메시지

PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL

메시지샘플

Apr 10 10:10:10 <> %PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL:Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 96% exceeds critical level 95%

제품군

- Cisco Catalyst 9300 Series 스위치

- Cisco 4000 Series Integrated Services Router

- Cisco Catalyst 9200 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9400 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9500 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9600 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9500H Series Switch

- Cisco Catalyst 9800 Series 무선 컨트롤러

- 클라우드의 Cisco Catalyst 9800 Wireless Controller

- Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services 라우터

레젝스

해당 없음

권장 사항

출력이 긴 명령은 실행하지 마십시오. 다음과 같은 명령을 사용하여 정기적으로 smand를 다시 시작하는 것이 안전합니다. Device#test platform software process exit shell-manager RP active stateless 임시 릴리프를 제공하지 않으면 디바이스를 다시 로드해야 할 수 있습니다. 그러나 기본 조건이 여전히 존재하므로, 유일한 영구 솔루션은 소프트웨어를 고정 릴리스로 업그레이드하는 것입니다.

명령

#show version

#show platform software process list RP active name smand