목차

- 잠재적 메모리 누수

- ICSeverity

- 영향

- 설명

- Syslog 메시지

- 메시지샘플

- 제품군

- 레젝스

- 권장 사항

- 명령

잠재적 메모리 누수

ICSeverity

4 - 경고

영향

높음 - 메모리 누수로 인해 전체 장치가 충돌하여 장치가 중요한 경우 네트워크가 중단될 수 있습니다.

설명

Polaris Software 버전 16.3.3 이하를 실행하는 Cisco Catalyst 3850/3650 스위치에서 platform_mgr 프로세스에 의한 메모리 사용량의 증가를 나타내는 메모리 누수가 발생할 수 있습니다. 이 문제는 Cisco Field Notice FN - 70110 및 결함 CSCvd45973에서 더 자세히 다룹니다. 경고 임계값은 90%입니다. 다음 메시지 중 하나가 로그에 표시됩니다. %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING:스위치 1 R0/0: smand: 1/RP/0 사용된 메모리 값 91%이(가) 경고 수준 90% 또는 %PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL을 초과합니다. 스위치 1 R0/0: smand: 1/RP/0 사용된 메모리 값 96%가 위험 수준 95%를 초과함

Syslog 메시지

PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING

메시지샘플

Apr 10:10:10 <> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 91% exceeds warning level 90% THIS IS A SAMPLE MESSAGE

제품군

- Cisco Catalyst 3850 Series Switches

- Cisco Catalyst 3650 Series 스위치

레젝스

해당 없음

권장 사항

syslog 메시지는 지정된 구성 요소(이 경우 Route Processor)의 사용된 메모리가 용량에 거의 도달했습니다. 이는 미리 정의된 경고 임계값인 90%를 초과합니다. 메모리 사용량이 계속 증가하면 장치 성능에 영향을 줄 수 있으며, 결국 메모리 부족 상태로 이어져 서비스를 중단할 수 있으므로 모니터링해야 하는 조건입니다. 디바이스를 다시 로드하면 다음 명령을 사용하여 소프트웨어에서 메모리 누수 문제를 제거하여 일시적으로 문제를 해결할 수 있습니다. 라우터# 다시 로드 그러나 기본 조건이 여전히 존재하므로 소프트웨어를 업그레이드하는 유일한 영구 솔루션입니다. 이 문제는 16.5.x, 16.6.x 및 이후 릴리스를 실행하는 스위치에는 영향을 미치지 않습니다

명령

#router

#show version router

#show platform router

#show logging router

#show platform software process list switch active R0 sort memory