목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

디바이스에서 활성화된 트랩 개요

목록에서 명령을 활성화할 때 전송되는 트랩

관련 정보

소개

이 문서에서는 를 구성할 때 전송되는 트랩에 대해 설명합니다. snmp-server enable traps 명령을 실행합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco 디바이스에서 SNMP를 구성하는 방법

- SNMP 사용 get 및 walk 명령

사용되는 구성 요소

이 문서는 SNMP를 지원하는 Cisco IOS를 실행하는 Cisco 디바이스(라우터 및 스위치)에 적용됩니다. 이 문서의 정보는 Cisco IOS®의 여러 릴리스를 기반으로 합니다. 트랩 명령은 릴리스마다 다르고 플랫폼마다 다르기 때문입니다. 예를 들어, ATM 인터페이스가 없는 시스템에서 ATM 관련 트랩을 전송할 수 있는 용량이 없습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

디바이스에서 활성화된 트랩 개요

디바이스에서 활성화한 트랩의 개요를 보려면 모든 Cisco IOS 디바이스에서 다음 명령을 실행하십시오.

cognac#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

cognac(config)#snmp-server enable traps ?

atm          Enable SNMP atm traps

bgp          Enable BGP state change traps

config       Enable SNMP config traps

dial         Enable SNMP dial control traps

dlsw         Enable SNMP dlsw traps

dsp          Enable SNMP dsp traps

entity       Enable SNMP entity traps

envmon       Enable SNMP environmental monitor traps

frame-relay  Enable SNMP frame-relay traps

hsrp         Enable SNMP HSRP traps

ipmulticast  Enable SNMP ipmulticast traps

isdn         Enable SNMP isdn traps

msdp         Enable SNMP MSDP traps

rsvp         Enable RSVP flow change traps

rtr          Enable SNMP Response Time Reporter traps

snmp         Enable SNMP traps

syslog       Enable SNMP syslog traps

tty          Enable TCP connection traps

voice        Enable SNMP voice traps

xgcp         Enable XGCP protocol traps

<cr>

cognac(config)#

활성화한 트랩을 알게 되면 필요에 따라 활성화할 수 있습니다. 이 문서에서는 명령을 활성화할 때 어떤 트랩이 전송되는지 쉽게 찾을 수 있습니다.

참고: 이 목록은 특정 디바이스 및 사용 가능한 인터페이스의 기능 때문에 플랫폼마다, 릴리스마다 다를 수 있습니다.

목록에서 명령을 활성화할 때 전송되는 트랩

aaa 서버

AAA 서버 알림을 전송합니다.

12.1(3)T

AS5300 AS5800

CISCO-AAA-SERVER-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.56.2.0.1

cas서버 상태 변경

BGP

BGP(Border Gateway Protocol) 상태 변경 알림을 전송합니다.

/

/

BGP4-MIB

1.3.6.1.2.1.15.7.1

bgpEstablished bgpBackwardTransition

호출 추적기

cctActiveTable에 새 활성 통화 항목이 생성되거나 cctHistoryTable에 새 기록 통화 항목이 생성될 때마다 알림을 보냅니다.

/

/

CISCO-CALL-TRACKER-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.163.2.0.1 1.3.6.1.4.1.9.163.2.0.2

cctCallSetupNotification cctCallTerminateNotification

설정

설정 알림을 전송합니다.

/

/

CISCO-CONFIG-MAN-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.43.2.0.1

ciscoConfigMan이벤트

다이얼

언제든지 알림 전송

- 통화가 성공하면

- 실패한 통화 시도는 결국 실패한 것으로 확인됩니다.

- 통화 설정 메시지가 수신되거나 전송될 때마다

/

/

다이얼 컨트롤 MIB

1.3.6.1.2.1.10.21.2.0.1 1.3.6.1.2:10.21.2:0.2

dialCtlPeerCallInformation dialCtlPeerCallSetup

dlsw

DLSw 에이전트에서 알림을 보냅니다. dlsw 키워드를 사용할 경우 notification-option 값을 지정할 수 있습니다.

/

/

CISCO-DLSW-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.1 1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.2 1.3.6.1.4.1.9 10.9 1.7.3 1.3.6.1.4.1.9.10.9 1.7.4 1.3.6.1.4.1.9.10.9 1.7.5 1.3.6.1.4.1.9 10.9 1.1.7.6

ciscoDlswTrapTConPartnerReject ciscoDlswTrapTConProtViolation ciscoDlswTrapTConUp ciscoDlswTrapTConDown ciscoDlswTrapCircuitUp ciscoDlswTrapCircuitDown

ds0-busyout

DS0 인터페이스의 busyout이 상태를 변경할 때마다 알림을 보냅니다.

12.1(3)T

AS5300

CISCO-POP-MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.19.2.0.1

cpmDS0BusyoutNotification

ds1-루프백

DS1 인터페이스가 루프백 모드로 전환될 때마다 알림을 보냅니다.

12.1(3)T

AS5300

CISCO-POP-MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.19.2.0.2

cpmDS1루프백 알림

DSPU

PU(Physical Unit) 또는 LU(Logical Unit)의 작동 상태가 변경되거나 활성화 장애가 감지될 때마다 알림을 보냅니다.

/

/

CISCO-DSPU-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.24.1.4.4.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.24.1.4.0.2 1.3.6.1.4.1.9.24.1.5.3.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.24.1.5.3.0.2

newdspuPuStateChangeTrap newdspuPuActivationFailureTrap newdspuLuStateChangeTrap dspuLuActivationFailureTrap

dsp

DSP 카드가 작동 또는 중단될 때마다 알림을 보냅니다.

/

/

CISCO-DSP-MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.86.2.0.1

cdspMIBCardStateNotification

엔티티

엔터티 MIB 수정 알림을 전송합니다.

/

/

ENTITY-MIB

1.3.6.1.2.1.47.2.0.1

컨피그레이션변경

환경

환경 임계값이 초과되면 Cisco 엔터프라이즈별 환경 모니터 알림을 전송합니다. envmon 키워드를 사용할 경우 notification-option 값을 지정할 수 있습니다.

/

/

CISCO-ENVMON-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.1 1.3.6.1.4.1.9.13.3.0.2 1.3.6.1.4.1.9.13.3.0.3 1.3.6.1.4.1.9.9 13.3.0.4 1.3.6.1.4.1.9.9 13.3.0.4 1.3.1.4.1.9.13.3.0.5

ciscoEnvMonShutdownNotification ciscoEnvMonVoltageNotification ciscoEnvMonTemperatureNotification ciscoEnvMonFanNotification ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification

프레임 릴레이

프레임 릴레이 알림을 전송합니다.

/

/

RFC1315-MIB

1.3.6.1.2.1.10.32.0.1

frDLCIStatus변경

hsrp

HSRP(Hot Standby Router Protocol) 알림을 전송합니다.

12.0(3)T

/

CISCO-HSRP-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.106.2.0.1

Hsrp상태 변경

ISDN

ISDN(Integrated Services Digital Network) 알림을 전송합니다. isdn 키워드를 사용할 경우 notification-option 값을 지정할 수 있습니다.

12.1(1)T 12.1(5)T

/

CISCO-ISDN-MIB CISCO-ISDNU-IF-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.26.2.0.1 1.3.6.1.4.1.9.26.2.0.2 1.3.6.1.4.1.9.26.2.0.3 1.3.6.1.4.1.9.9 26.2.0.3 1.3.6.1.4.1.9.26.2.0.4 1.3.6.1.4.1.9.18.2.0.1

demandNbrCallInformation demandNbrCallDetails demandNbrLayer2Change demandNbrCNANotificationCiuIfLoopStatusNotification

msdp

MSDP(Multicast Source Discovery Protocol) 알림을 전송합니다.

/

/

MSDP-MIB

1.3.6.1.3.92.1.1.7.1 1.3.6.1.3.92.1.1.7.2

msdp설정된 msdpBackwardTransition

리피터

이더넷 허브 리피터 알림을 보냅니다.

/

Cisco 허브

CISCO-REPEATER-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.22.3.0.1

ciscoRptrIllegalSrcAddrTrap

rsvp

RSVP(Resource Reservation Protocol) 알림을 전송합니다.

/

/

RSVP-MIB

1.3.6.1.2.1.51.3.0.1 1.3.6.1.2.1.51.3.0.2

newFlow lostFlow

RTR

Service Assurance Agent RTR(RTR) 알림을 전송합니다.

/

/

CISCO-RTTMON-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.42.2.0.1 1.3.6.1.4.1.9.42.2.0.2 1.3.6.1.4.1.9.9 42.2.0.3

rttMonConnectionChangeNotification rttMonTimeoutNotification rttMonThresholdNotification

snmp

SNMP(Simple Network Management Protocol) 알림을 전송합니다.

/

/

CISCO 일반 트랩

1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 1.3.6.1.6:3.1.1.5.5

coldStart linkDown linkUp authenticationFailure egpNeighborLoss 다시 로드

syslog

오류 메시지 알림(Cisco Syslog MIB)을 전송합니다. log history level 명령을 사용하여 전송할 메시지의 수준을 지정합니다.

/

/

CISCO-SYSLOG-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1

clog메시지생성됨

음성

낮은 품질의 음성 알림을 보냅니다.

/

/

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.63.2.0.1

cvdcPoorQoN알림

XGCP

XGCP(External Media Gateway Control Protocol) 알림을 전송합니다.

/

/

XGCP-MIB

1.3.6.1.3.90.2.0.1

xgcpUpDown알림

채널 장애

이 트랩은 중요한 링크 이벤트가 인식되어 인터페이스 라인 품질이 저하되었음을 나타냅니다.

/

/

CISCO 채널 MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.20.1.5.1 1.3.6.1.4.1.9.20.1.5.2

cipCardLinkFailure cipCardDtrBrdLinkFailure

llc2

논리적 링크 제어, type2 알림을 보냅니다.

/

/

CISCO-SDLLC-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.28.2.1

convSdllcPeerStateChangeNotification

rsrb

RSRB 원격 피어의 상태가 Active 또는 Inactive로 전환되었음을 나타냅니다.

/

/

CISCO-RSRB-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.29.2.1

rsrbPeerStateChangeNotification

sdlc

SDLC 포트의 상태가 전환되었음을 나타냅니다. SDLC 스테이션의 상태가 Contacted 또는 Discontacted로 전환되었음을 나타냅니다. SDLC 링크의 상태가 Contacted 또는 Discontacted로 전환되었음을 나타냅니다.

/

/

SNA-SDLC-MIB

1.3.6.1.2.1.41.1.3.1 1.3.6.1.2.1.41.1.3.2 1.3.6:1.2.1.41.1.3:3

sdlcPortStatusChange sdlcLSStatusChange sdlcLSStatusChange1

등나무

STUN 경로의 상태가 Active 또는 Inactive로 전환되었음을 나타냅니다.

/

/

CISCO-STUN-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.30.2.1

stunPeerStateChangeNotification

관련 정보

- Cisco 기술 지원 및 다운로드