목차

소개

시작하기 전에

표기 규칙

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

관련 제품

VLAN 정보 검색

작업

단계별 지침

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

Catalyst 스위치는 명령줄 작업 또는 VTP(VLAN Trunk Protocol)를 통해 VLAN(Virtual Local Area Network)으로 구성됩니다. 어느 경우든 SNMP(Simple Network Management Protocol) 정보는 VLAN별로 액세스됩니다.해당 정보에 액세스하려면 구성된 VLAN을 확인해야 합니다.이 문서에서는 CatOS 또는 IOS를 실행하는 Catalyst 스위치에 어떤 VLAN이 구성되었는지 확인하는 방법을 보여줍니다.

시작하기 전에

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

사전 요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 다음 전제 조건을 충족해야 합니다.

- Catalyst 스위치 명령에 대한 숙지

- SNMP 툴 및 snmpget 및 snmpwalk와 같은 명령에 익숙함

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 아래 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- CatOS 6.3(4)

- Catalyst IOS 버전 12.0(5)WC5a

- Catalyst 3524XL

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.라이브 네트워크에서 작업하는 경우, 사용하기 전에 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

관련 제품

이 컨피그레이션은 다음 하드웨어 및 소프트웨어 버전과 함께 사용할 수도 있습니다.

- 기타 Catalyst 스위치

- 기타 Catalyst IOS 릴리스

VLAN 정보 검색

작업

이 섹션에서는 CISCO-VTP-MIB를 사용하고 vtpVlanState 객체에 액세스하여 디바이스에서 활성 VLAN을 확인합니다.

단계별 지침

아래 단계를 따릅니다.

1. 해당 디바이스에서 스냅샷을 수행합니다.예를 들면 다음과 같습니다.

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public 14.32.100.10 vtpVlanState

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.2 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.6 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.7 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.8 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.11 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.12 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.14 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.18 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.19 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.20 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.21 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.41 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.42 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.43 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.44 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.100 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.101 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.123 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.401 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1002 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1003 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1004 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1005 = INTEGER: operational(1)

2. 반환된 각 객체의 마지막 숫자는 VLAN id입니다.각 VLAN에 대해 전체 SNMP 정보 집합이 있습니다.

vtpVlanTable 객체를 쿼리할 때 전체 정보를 얻을 수 있습니다.다음은 테이블의 관련 객체입니다.

- vtpVlanName — VLAN의 이름

- vtpVlanIndex — VLAN의 고유 식별 번호입니다.

다음을 확인합니다.

제공된 정보가 올바른지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 스위치에 텔넷합니다.

2. IOS를 실행하는 Catalyst에 대해 아래와 같이 show vlan brief 명령을 실행합니다.

nms-3524xl-b#show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,

Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,

Fa0/16, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

2 vlan2 active

6 vlan6 active Fa0/1, Fa0/24, Gi0/1

7 vlan7 active

8 VLAN0008 active

11 elan1 active

12 VLAN0012 active

14 VLAN0014 active

18 vlan18-spnms active

19 vlan19-spnms active

20 vlan20-spnms active

21 vlan21-spnms active

41 URT_Logon active

42 URT_Priveleged active

43 URT_12_Logon active

44 URT_12_Priveleged active

100 vlan-100 active Fa0/2, Fa0/4, Fa0/17

101 VLAN0101 active

123 VLAN0123 active

401 VLAN0401 active

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active

1005 trnet-default active

3. 이 정보를 이전에 수집한 SNMP 출력과 비교할 수 있습니다.VLAN 이름과 번호는 이러한 값과 일치합니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- SNMP를 사용하여 Catalyst에서 VLAN을 추가, 수정 및 제거하는 방법

- Technical Support - Cisco Systems