목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

문제 해결 명령

STUN 활성화 중 캡처 디버그

관련 정보

소개

이 문서에서는 STUN(Serial Tunnel) 직접 캡슐화를 위한 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.debug 명령 출력의 show stun 명령 출력 및 상태 변경 사항의 관련 상태는 이 문서의 Verify and Troubleshoot 섹션에 표시됩니다.

debug stun packet 및 debug stun 이벤트 명령이 과도한 CPU 사용률을 발생시키지 않아야 하지만 logging buffered 명령은 출력을 로그 파일에 복사하는 데 사용됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco IOS® Software Release 12.0(8) with IBM Features for STUN configuration을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- 클로클로

- 페어뱅크

클로클로

cloclo# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname cloclo

!

boot system flash rsp-jsv-mz.120-8

logging buffered 64000 debugging

no logging console

enable password cisco

!

microcode CIP flash slot0:cip27-3

microcode reload

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip cef

!

!

stun peer-name 10.10.10.10

stun protocol-group 2 sdlc

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation stun

no ip mroute-cache

clockrate 9600

stun group 2

stun route address 1 interface Serial0/1

!

interface Serial0/1

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

!--- Output suppressed.

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

router eigrp 100

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

cloclo#

페어뱅크

fairbanks# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname fairbanks

!

boot system flash

logging buffered 64000 debugging

no logging console

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

stun peer-name 10.20.20.20

stun protocol-group 2 sdlc

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.20.20.20 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

shutdown

media-type 10BaseT

!

interface Ethernet1

ip address 172.17.240.12 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

shutdown

media-type 10BaseT

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation stun

no ip mroute-cache

clockrate 9600

stun group 2

stun route address 1 interface Serial2

!

!--- Output suppressed.

!

interface Serial2

ip address 10.2.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 19200

!

!--- Output suppressed.

!

router eigrp 100

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

fairbanks#

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

이 섹션에는 두 라우터의 show stun 명령 출력이 표시됩니다.각 라우터의 STUN 상태가 열려 있음을 보여줍니다.또한 수신된 패킷(rx_pkts) 및 전송된 패킷(tx_pkts)에 대한 카운터가 show stun 명령을 실행할 때마다 증가합니다.

cloclo# show stun

This peer: 10.10.10.10

*Serial0/0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial0/1        open             4510      4513         0

fairbanks# show stun

This peer: 10.20.20.20

*Serial0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial2          open             2260      2257         0

fairbanks# show stun

This peer: 10.20.20.20

*Serial0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial2          open             2270      2267         0

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

문제 해결 명령

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

참고: debug 명령을 실행하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

- debug stun packet - STUN 링크를 통과하는 패킷에 대한 정보를 표시합니다.

- debug stun event - STUN 연결 및 활동을 표시합니다.

STUN 활성화 중 캡처 디버그

cloclo# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 232 messages logged

Trap logging: level informational, 43 message lines logged

Log Buffer (64000 bytes):

!--- These timestamped lines each appear on one line in normal output:

*Nov  3 11:35:06.191: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial0/1, changed state to up

*Nov  3 11:35:07.191: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up

*Nov  3 11:35:31.819: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial0/0, changed state to up

*Nov  3 11:35:32.819: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up

*Nov  3 11:35:36.631: STUN sdlc:

00:04:12 Serial0/0       SDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 11:35:37.831: STUN sdlc:

00:00:01 Serial0/0       SDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 11:35:37.859: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) U: UA      PF:1

*Nov  3 11:35:37.879: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:37.907: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.031: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.059: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.091: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) I:         PF:0  NR:000  NS:000

*Nov  3 11:35:38.231: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.295: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) I:         PF:1  NR:001  NS:000

*Nov  3 11:35:38.431: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.459: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.555: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) I:         PF:0  NR:001  NS:001

*Nov  3 11:35:38.631: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.691: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) I:         PF:1  NR:002  NS:001

*Nov  3 11:35:38.831: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:38.859: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.031: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.059: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.231: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.259: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.431: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.563: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

cloclo#

fairbanks# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 203 messages logged

Trap logging: level informational, 40 message lines logged

Log Buffer (64000 bytes):

!--- These timestamped lines each appear on one line in normal output:

*Nov  3 09:38:12.759: %SYS-5-CONFIG_I:

Configured from console by console

*Nov  3 09:38:14.231: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial2, changed state to up

*Nov  3 09:38:15.231: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial2, changed state to up

*Nov  3 09:38:44.687: STUN sdlc:

00:04:41 Serial0         NDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 09:38:45.887: STUN sdlc:

00:00:01 Serial0         NDI: (001/008) U: SNRM    PF:1  @

*Nov  3 09:38:45.899: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) U: UA      PF:1

*Nov  3 09:38:45.935: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:45.947: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.087: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.099: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.155: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) I:         PF:0  NR:000  NS:000

*Nov  3 09:38:46.287: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.323: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) I:         PF:1  NR:001  NS:000

*Nov  3 09:38:46.487: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.499: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.615: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) I:         PF:0  NR:001  NS:001

*Nov  3 09:38:46.687: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.719: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) I:         PF:1  NR:002  NS:001

*Nov  3 09:38:46.887: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:46.899: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.087: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.099: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.287: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.299: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

fairbanks#

관련 정보

- STUN(Serial Tunnel) 및 BSTUN(Block Serial Tunnel) 지원 페이지

- 툴 및 리소스

- Technical Support - Cisco Systems