목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제 해결

5G 밴드에 연결되지 않은 디바이스

장치의 셀룰러 인터페이스에 IP 주소가 할당되지 않았는지 확인합니다.

디바이스가 SIM을 탐지하는지 확인

디바이스가 필요한 SIM을 적극적으로 사용하는지 확인

모뎀 펌웨어가 업데이트되고 SIM 정보가 입력되었는지 확인합니다.

Radio(무선) 값을 확인합니다

유효한 무선 범위

PS 상태가 Attached(연결됨) 상태인지 확인합니다.

프로필 컨피그레이션 확인 및 올바른 APN이 사용 중입니다.

탐지된 네트워크, MCC 및 MNC 값이 정확한지 확인합니다.

올바른 MCC 및 MNC 값으로 강제 변경

사용 가능한 PLMN 확인

관련 정보

소개

이 문서에서는 PIM 모듈이 배포될 때 이를 미리 점검하고 셀룰러 인터페이스에 IP 주소가 할당되었는지 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 다음 항목에 대한 기본 지식을 갖춘 것을 권장합니다.

- 5G 셀룰러 네트워크 기본 사항

- Cisco P-5GS6-GL 모듈

- Cisco IOS® XE 및 Cisco IOS® CG

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco C8300(Cisco IOS® XE 버전 17.06.03a, P-5GS6-GL 모듈 연결)

이는 SD-WAN의 컨트롤러 모드에서 라우터에 연결된 P-5GS6-GL 모듈에 적용됩니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제 해결

5G 밴드에 연결되지 않은 디바이스

1. 획득한 네트워크 요금제가 5G 대역에 대해 활성화되었는지 통신사에 확인합니다.

2. 5G 디바이스가 있는 영역의 5G 커버리지 영역에 대해 통신사에 확인합니다.

장치의 셀룰러 인터페이스에 IP 주소가 할당되지 않았는지 확인합니다.

ISR#sh ip int brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0/0   172.16.173.10  YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  up                    up

Gi0/0/1.2989           10.10.22.74     YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet0/0/3   10.244.182.1    YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/4   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet0/0/5   unassigned      YES unset  down                  down

Cellular0/2/0 unassigned YES IPCP up up Cellular0/2/1 unassigned YES IPCP administratively down down

Sdwan-system-intf      10.244.182.1    YES unset  up                    up

Loopback65528          192.168.1.1     YES other  up                    up

NVI0                   unassigned      YES unset  up                    up

Tunnel0                172.16.173.138  YES TFTP   up                    up

Tunnel2989001          10.10.22.74     YES TFTP   up                    up

디바이스가 SIM을 탐지하는지 확인

ISR#sh controllers cellular 0/X/0 details

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

ISR#sh cellular 0/X/0 security

Active SIM = 0

SIM switchover attempts = 0

Card Holder Verification (CHV1) = Disabled

SIM Status = OK

SIM User Operation Required = None

Number of CHV1 Retries remaining = 3

디바이스가 필요한 SIM을 적극적으로 사용하는지 확인

ISR#sh controllers cellular 0/2/0 details

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

모뎀 펌웨어가 업데이트되고 SIM 정보가 입력되었는지 확인합니다.

SIM 정보가 입력되지 않은 경우 SIM이 삽입되어 있고 결함이 없는지 확인합니다.

isr#show cellular 0/X/0 all

Hardware Information

====================

Modem Firmware Version = M0H.020202

Host Firmware Version = A0H.000292

Device Model ID = FN980

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

*

*

Radio(무선) 값을 확인합니다

무선 값이 유효한 범위를 벗어나면 모든 안테나가 연결되어 있고 결함이 없는지 확인합니다.

유효한 무선 범위

RSSI: "양호" 값이 -80dBm보다 큼(예: 79가 -80보다 큼)

RSRP: "Good" 값이 -105dBm보다 큼(예: -104가 -105보다 큼)

RSRQ "Good" 값이 -12dBm보다 큼(예: 11이 -12보다 큼)

SNR: "Good" 값이 5dBm보다 큼(6이 5보다 큼)

RSSI = -128dBm은 일반적으로 모뎀이 작동하지 않거나 안테나가 연결되지 않았음을 의미합니다. 무선 신호가 전혀 없습니다.

Isr#sh cellular 0/2/0 radio

*

Current RSSI = -65 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -12 dB

Current SNR = 8.4  dB

*

*

PS 상태가 Attached(연결됨) 상태인지 확인합니다.

PS 상태가 연결되지 않은 경우 올바른 APN이 사용 중이고 통신사 측에서 프로비저닝되었는지 확인합니다.

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Sun Jan 6 3:11:7 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Home

Network Selection Mode = Automatic

Network = 420 212

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Searching/Not Registered

EMM Sub State = No IMSI

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Network MTU = Not Available

프로필 컨피그레이션 확인 및 올바른 APN이 사용 중입니다.

isr#show cellular 0/x/0 profile

Profile password Encryption level =  7

Profile 1 = INACTIVE* **

--------

PDP Type = IPv4

Access Point Name (APN) = SAMIS.M2M

Authentication = None

Profile 2 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = ims

Authentication = None

Profile 5 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4

Access Point Name (APN) = SAMIS.M2M

Authentication = None

* - Default profile

** - LTE attach profile

Configured default profile for active SIM 0 is profile 1.

탐지된 네트워크, MCC 및 MNC 값이 정확한지 확인합니다.

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Sun Jan 6 3:11:7 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Home

Network Selection Mode = Automatic

Network = 420 212

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Searching/Not Registered

EMM Sub State = No IMSI

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Network MTU = Not Available

표시된 값이 잘못된 경우 https://www.mcc-mnc.com/을 사용하여 확인합니다.

올바른 MCC 및 MNC 값으로 강제 변경

1. 셀룰러 인터페이스를 종료합니다.

conf t

int cellular 0/X/0

shut

2. PLMN 검색을 수행하면 모뎀에서 해당 지역의 사용 가능한 네트워크를 강제로 검색합니다.

cellular 0/X/0 lte plmn search    //This command is entered in PRIV mode, no config mode.

3. PLMN 검색이 완료되면 다음과 같이 사용 가능한 네트워크를 확인합니다.

show cellular 0/X/0 network

4. 다음을 사용하여 원하는 네트워크를 선택합니다.

cellular 0/X/0 lte plmn select manual MCC MNC INDX RAT    //Enter the desired MCC,MNC,INDX and RAT from above output

5. 원하는 네트워크를 강제로 선택하려면

cellular 0/X/0 lte plmn select force MCC MNC INDX RAT   //Enter the desired MCC,MNC,INDX and RAT from above output

사용 가능한 PLMN 확인

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Tue Jan 8 23:43:48 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Roaming

Network Selection Mode = Automatic

Network = Zain KSA

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Not registered

EMM Sub State = Attach needed

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Available PLMNs at  =  11:31:30 AST Thu Nov 21 2024

Idx MCC MNC RAT     Desc

1   420 1   lte     stc

2   420 3   lte     Mobily

3   420 4   lte     Zain KSA

관련 정보

- 하드웨어 설치 가이드

- PIM용 소프트웨어 컨피그레이션 가이드

- 모뎀 펌웨어 업그레이드 가이드(CG 및 PIM)