목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

범위 및 영향

영향을 받는 Cisco 플랫폼

애플리케이션 네트워킹 서비스

인터페이스 및 모듈

Cisco IOS 소프트웨어

네트워크 관리

옵티컬 네트워킹

보안 및 VPN

TelePresence

툴 및 리소스

비디오, 케이블 및 콘텐츠 전달

음성 및 통합 커뮤니케이션

무선

구성 및 해결 방법

네트워크 시간 프로토콜 의미

ASA(Adaptive Security Appliances) 및 PIX 플랫폼

ACNS(Application and Content Networking System)

CatOS 플랫폼

CiscoWorks

CSS(Content Services Switch)

침입 탐지 및 방지

Cisco IOS 소프트웨어 플랫폼

Cisco IOS XR

스토리지 스위치(SAN-OS) - 스토리지 MDS 9500 시리즈

VPN 3000 Concentrator(Altiga OS)

배경 정보

관련 정보

소개

2007년 4월 30일, 명예로운 릭 바커 내무 장관은 서머타임으로 3주 연장을 발표했다.일광 절약 시간(DST)은 현재 9월의 마지막 일요일부터 4월 첫 일요일까지 운영됩니다.

일광 절약 시간 변경 요약

2007년 이전

2007년 이후

시작하기

10월의 첫 일요일

2007년 9월 30일 오전 2시(9월의 마지막 일요일)

종료

3월의 세 번째 일요일

2008년 4월 6일 오전 3시(4월의 첫 일요일)

뉴질랜드의 일광 절약 시간에 대한 자세한 내용은 Department of Internal Affairs 웹 사이트를 참조하십시오.

http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D

이 문서에서 제공하는 구성 변경 사항은 다양한 표준 시간대에 대한 일광 절약 시간의 "프로그램 시작" 날짜를 변경해야 합니다.최신 소프트웨어를 실행하는 일부 장치는 장치에서 실행되는 소프트웨어 버전에 개선 요청이 포함된 경우 이 변경이 필요하지 않을 수 있습니다.이 개선 사항을 포함하는 소프트웨어에서 OLD summer 값은 NEW summer 값으로 변경되었으며 이 문서의 구성 변경이 필요하지 않습니다.개별 제품에 대한 자세한 내용은 영향을 받는 Cisco 플랫폼을 참조하십시오.

디바이스 시간, 로그 및 디바이스/플랫폼에서 타임스탬프가 지정된 기타 통신 내용을 수정할 수 있도록 이전 규칙을 구현하는 디바이스에서 컨피그레이션 또는 OS 변경이 발생해야 합니다.

[맨 위로 돌아가기]

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

범위 및 영향

DST 변경은 일광 절약 시간을 지원하도록 구성된 경우 자동 시간 변경을 지원하는 모든 장치에 영향을 줍니다.이러한 변화는 Cisco 및 타사 장치에 영향을 미칩니다.고객은 일광 절약 시간의 시작과 종료에 대한 변화의 영향을 확인하기 위해 시간에 민감한 메시징이나 기타 타임스탬프가 지정된 커뮤니케이션을 사용하는 모든 공급업체에 문의해야 합니다.

변경되지 않은 영향을 받는 디바이스는 봄과 가을의 DST 기간 동안 실제 시간으로부터 정확히 1시간 떨어진 시간을 표시할 수 있습니다.2007년에, DST는 1주 전에 시작되어 지난 해보다 1주 후에 끝납니다.이 변경 사항은 2007년 9월에 처음 적용됩니다.이러한 변경은 정상적인 운영 문제 해결 및 모니터링의 일환으로 수행되는 이벤트 상관관계 활동에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

나중에 참조할 수 있도록 로그를 캡처, 상관관계 분석 및 저장하는 보안 관련 디바이스의 경우, 이 시간 변경으로 인해 이벤트 시퀀스를 재작성하기 위해 다시 호출해야 하는 상황에 대해 잘못된 결과가 될 수 있습니다.잘못된 타임스탬프는 즉시 작업을 수행하는 이벤트에 문제가 되지 않을 수 있습니다.그러나 나중에 이러한 이벤트는 잘못된 시간을 참조합니다.

AAA(Authentication Authorization Accounting) 서버, CE(Content Devices), cron 작업 및 비디오 스트리밍 서버와 같은 시간 기반 제어 및 활동이 있는 모든 장치는 영향을 받을 수 있으며 해당 공급업체에 확인해야 합니다.

다른 예로는 통화 세부 정보 보고 및 청구 정보에 영향을 줄 수 있는 잘못된 시간에 로깅된 통화 또는 정부 기관에서 정의한 할당된 기간 외에 고객에게 전화를 거는 잘못된 캠페인 전화 걸기 시간이 있습니다. 이는 정부 규정을 위반하는 것일 수 있습니다.

따라서 인증 서버, 동기화 활동, 예약된 이벤트(예: 배치 작업, 시간 제한 백업, 텔레마케팅 목적의 자동 전화 걸기 기능 또는 스크립트) 등 시간 기반 제어 및 활동이 있는 모든 디바이스는 뉴질랜드 DST 규칙이 적용되는 기간 동안 영향을 받지만 기존 뉴질랜드 DST 규칙은 계속 적용됩니다.

[맨 위로 돌아가기]

영향을 받는 Cisco 플랫폼

이 섹션의 표에는 다양한 플랫폼에 대한 운영 체제 기본값의 변경 사항을 추적하기 위해 생성된 Cisco 개선 ID가 나열되어 있습니다.이러한 개선 사항이 포함된 소프트웨어 버전은 일광 절약 시간을 준수하도록 구성된 시간을 올바르게 변경합니다.이러한 개선 사항을 포함하지 않고 일광 절약 시간을 지원하는 소프트웨어 버전은 2007년 9월 30일 이후 유효하지 않은 이전 날짜를 사용합니다.

제품에 대한 자세한 내용은 다음 범주를 참조하십시오.

- 애플리케이션 네트워킹 서비스

- 인터페이스 및 모듈

- 네트워크 관리

- 옵티컬 네트워킹

- 보안 및 VPN

- TelePresence

- 툴 및 리소스

- 비디오, 케이블 및 콘텐츠 전달

- 음성 및 통합 커뮤니케이션

- 무선

각 개선 사항 및 통합 버전을 보려면 해당 Cisco 추적 ID를 클릭하거나 버그 툴(등록된 고객만 해당)을 사용합니다. 이 정보를 보려면 Cisco.com에 등록해야 합니다.제품 필드 알림의 전체 목록은 제품 필드 알림 요약 페이지를 참조하십시오.

참고:이 섹션의 테이블은 릴리즈되지 않은 필드 알림을 참조합니다.공지가 릴리스되면 해당 문서에 대한 링크가 포함된 적절한 참조가 업데이트됩니다.

[맨 위로 돌아가기]

애플리케이션 네트워킹 서비스

Cisco 제품

Cisco 추적 ID

참고

ACNS(Application and Content Networking System)

CSCsk20769

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62896 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco WAAS, WAFS, ACNS의 경우.

ACE(Application Control Engine)

해당 없음

clock timezone 표준 <timezone> A.1.4 이상에서 도입됨

CSS(Content Services Switch) 어플라이언스

해당 없음

버전 8.10 / 7.10 이상에서 도입된 clock summer-time 명령

CSM(Content Switching Module)

해당 없음

SUP 블레이드에서 - 클럭 일정 유효.

GSS(Global Site Selector) 어플라이언스

해당 없음

버전 1.3.2에 도입된 clock user summer-time 명령

WAAS(Wide Area Application Services)

CSCsj93996

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62896 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco WAAS, WAFS, ACNS의 경우.

WAFS(Wide Area File Services)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62896 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco WAAS, WAFS, ACNS의 경우.

[맨 위로 돌아가기]

인터페이스 및 모듈

Cisco 제품

Cisco 추적 ID

참고

NME-APA(Application Performance Assurance Network Module) Cisco NM-CUE(Unity Express Network Module) NM-CE(Content Engine Network Module) NM-NAM(Network Analysis Module)

CSCsj75969

자세한 내용은 다음 필드 알림을 참조하십시오.

- 필드 알림:FN - 62888 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unity Express용

- 필드 알림:FN - 62886 - 2007년 9월부터 NME-APA에 대한 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경

[맨 위로 돌아가기]

Cisco IOS 소프트웨어

Cisco 제품

Cisco 추적 ID

참고

Cisco IOS® 솔루션:

- DMVPN(Dynamic Multipoint VPN)

- EasyVPN

- IPSec

- Serv 모듈

- 웹 VPN

해당 없음

VPN 3K 하드웨어는 GUI를 통해 수동으로 변경해야 합니다.Configuration > System > General을 선택하고 Time and Date 대화 상자에서 변경합니다.VPN 클라이언트 애플리케이션은 Windows 설정을 통해 변경해야 합니다.VPN SPA는 Cisco IOS에서 clock 명령을 사용하여 변경해야 합니다.자세한 내용은 이 문서의 구성 및 해결 방법 섹션에서 Cisco IOS 소프트웨어 플랫폼을 참조하십시오.

Cisco IOS 소프트웨어 플랫폼

해당 없음

이 제품에 대한 자세한 내용은 이 문서의 구성 및 해결 방법 섹션에서 Cisco IOS 소프트웨어 플랫폼을 참조하십시오.

Cisco IOS XR

해당 없음

이 제품에 대한 자세한 내용은 이 문서의 Configurations and Workarounds 섹션에서 Cisco IOS XR를 참조하십시오.

[맨 위로 돌아가기]

네트워크 관리

Cisco 제품

Cisco 추적 ID

참고

BSM(Broadband Service Manager) 구축

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62914 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - BBSM(Building Broadband Service Manager).

CiscoWorks CWCS(Common Services)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62897- 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경(2007년 9월부터 CiscoWorks LMS용)

CiscoWorks LMS(LAN Management Solution) 버전 2.2

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62897- 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경(2007년 9월부터 CiscoWorks LMS용)

CiscoWorks LMS(LAN Management Solution) 버전 2.5 및 2.6

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62897- 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경(2007년 9월부터 CiscoWorks LMS용)

CiscoWorks NCM(Network Compliance Manager)

해당 없음

뉴질랜드에 CiscoWorks NCM(Network Compliance Manager)이 구축되지 않았습니다.패치가 제공되지 않습니다.

CiscoWorks SNMS(Small Network Management Solution)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62897- 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경(2007년 9월부터 CiscoWorks LMS용)

CiscoWorks Voice Manager(CWVM)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62904- New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes Effective 2007년 9월부터 CiscoWorks Voice Manager(CWVM)에 적용됩니다.

Cisco Works IPM(Internetwork Performance Monitor)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62958 - CiscoWorks IPM에 대해 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경.

IP 솔루션 센터(ISC)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62933 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - ISC(IP Solution Center).

라이센스 관리자(CLM)

해당 없음

자세한 내용은 Cisco License Manager를 참조하십시오.

Mobile Wireless Transport Manager(MWTM)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62909 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - MWTM(Mobile Wireless Transport Manager).

NFC(NetFlow Collection Engine)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62908 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - NFC(NetFlow Collector).

네트워크 분석 모듈(NAM)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62911 - NAM(Network Analysis Module)의 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경

네트워크 연결 모니터

해당 없음

패치가 필요하지 않습니다.

CNR(Network Registrar)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62920 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco CNR(Network Registrar).

PVM(Performance Visibility Manager)

해당 없음

패치가 필요하지 않습니다.

QoS 정책 관리자(QPM)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62912 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - QPM(QoS Policy Manager)의 경우.

ACS(Secure Access Control Server)

해당 없음

버전 4.1.2 이상에서 수정되었습니다.자세한 내용은 필드 알림:FN - 62905 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - ACS(Access Control Server).

완전 3.1, 3.2, 3.3 및 3.4

해당 없음

이 제품은 지원 종료(End of Support) 이정표를 통과했습니다.이 제품의 End Of Life Bulletin을 읽으려면 EOS/EOL을 참조하십시오.

SGM(Signaling Gateway Manager)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62913 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - SGM(Signaling Gateway Manager).

SESM(Subscriber Edge Services Manager)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62929 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - SESM(Subscriber Edge Services Manager).

전송 관리자(CTM)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62936 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - 2007년 9월부터 Cisco Transport Manager(CTM)에 적용됩니다.

WAN 관리자(CWM)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62917 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco WAN Manager(CWM).

[맨 위로 돌아가기]

옵티컬 네트워킹

Cisco 제품

Cisco 추적 ID

참고

ONG 옵티컬 제품

해당 없음

뉴질랜드 DST 패치는 옵티컬 제품에 필요하지 않습니다.

[맨 위로 돌아가기]

보안 및 VPN

Cisco 제품

Cisco 추적 ID

참고

ASA(Adaptive Security Appliances) 플랫폼

해당 없음

clock summer-time 명령을 사용하여 일광 절약 시작 및 종료 시간을 설정합니다.

ASA(Adaptive Security Appliances) WebVPN

해당 없음

clock summer-time 명령을 사용하여 일광 절약 시작 및 종료 시간을 설정합니다.

ASA(Adaptive Security Appliances) IPSec

해당 없음

clock summer-time 명령을 사용하여 일광 절약 시작 및 종료 시간을 설정합니다.

ASDM(Adaptive Security Device Manager)

해당 없음

clock summer-time 명령을 사용하여 일광 절약 시작 및 종료 시간을 설정합니다.

CTA(Cisco Trust Agent)

해당 없음

버전 2.4.1에서 수정되었습니다.

CiscoWorks SIMS(Security Information Management Solution)

CSCsk12300

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62890 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - CiscoWorks CW-SIMS(Security Information Management Solution).

DDOS Guard and Detector Appliance

해당 없음

사용자는 새 DST 컨피그레이션 설정을 통합하려면 시스템을 펌웨어 버전 6.0(5)으로 업그레이드해야 합니다.자세한 내용은 필드 알림:FN - 62741 - 미국 일광 절약 시간(DST) 변경 - 모든 DDOS 가드 및 탐지기 어플라이언스 버전 - 구성 변경 또는 업그레이드가 필요합니다.

IPS(Intrusion Prevention System)

해당 없음

서비스 호스트 > 여름철 옵션 반복

NAC 어플라이언스(Cisco Clean Access)

해당 없음

다음 버전에서 수정되었습니다.3.005(011.001), 3.6(4.3), 4.0(3.3), 4.0(4) 및 4.1(0).

PIX 플랫폼

해당 없음

clock summer-time 명령을 사용하여 일광 절약 시작 및 종료 시간을 설정합니다.

PIX 장치 관리자(PDM)

해당 없음

clock summer-time 명령을 사용하여 일광 절약 시작 및 종료 시간을 설정합니다.

Secure ACS Appliance

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62905 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - ACS용.

CS-MARS(Security Monitoring, Analysis and Response System)

CSCsk11384

버전 4.3.2 및 5.3.2에서 수정되었습니다. 자세한 내용은 필드 알림:FN - 62891 - 2007년 9월부터 Cisco CS-MARS에 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경.

ICEVSSW(Video Surveillance Stream Manager)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62885 - ICEVSSW에 대해 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경

VPN 3K 클라이언트

해당 없음

VPN 3K 하드웨어는 GUI를 통해 수동으로 변경해야 합니다.Configuration > System > General을 선택하고 Time and Date 대화 상자에서 변경합니다.VPN 클라이언트 애플리케이션은 Windows 설정을 통해 변경해야 합니다.VPN SPA는 Cisco IOS에서 clock 명령을 사용하여 변경해야 합니다.자세한 내용은 이 문서의 구성 및 해결 방법 섹션에서 Cisco IOS 소프트웨어 플랫폼을 참조하십시오.

[맨 위로 돌아가기]

TelePresence

Cisco 제품

Cisco 추적 ID

참고

TelePresence Codec

CSCsk44933

DST 시간 변경을 지원하려면 CSCsk44933을 참조하십시오. 이 제품에 대한 자세한 내용은 CTS에서 TZ 데이터베이스를 다시 작성해야 합니다.

TelePresence 관리자

해당 없음

필드 알림을 참조하십시오.FN - 62918 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco TelePresence Codec, Cisco CTM(TelePresence Manager) 및 Cisco CTMS(TelePresence Multipoint Switch)에서 이 제품에 대한 정보를 제공합니다.

[맨 위로 돌아가기]

툴 및 리소스

Cisco 제품

Cisco 추적 ID

참고

CiscoWorks IP Telephony Monitor(ITM) 버전 2.0

해당 없음

CUOM(Unified Operations Manager) 버전 1.1 및 2.0

해당 없음

CUSM(Unified Service Monitor) 버전 1.1 및 2.0

해당 없음

[맨 위로 돌아가기]

비디오, 케이블 및 콘텐츠 전달

Cisco 제품

Cisco 추적 ID

참고

SCE(Service Control Solution)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62641 - SCE - 미국 일광 절약 시간 정책 변경 사항이 2007년 3월부터 SCE에 적용됩니다.

[맨 위로 돌아가기]

음성 및 통합 커뮤니케이션

여러 Cisco Unified Communications 제품의 시스템을 실행하는 경우 제품 업데이트 권장 주문은 해당 시스템 업그레이드 설명서를 참조하십시오.시스템이 구축된 Unified CallManager의 각 버전마다 별도의 시스템 업그레이드 설명서가 있습니다.

Unified CallManager 4.x, 시스템 업그레이드 설명서를 기반으로 시스템 테스트 릴리스에 대한 정보를 찾으려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/uc_system/GB_resources/ipcmtrix.htm으로 이동합니다.

2. 사용하는 릴리스 세트에 해당하는 열 제목을 클릭합니다.시스템 테스트 릴리스 버전이 Unified CallManager 버전과 동일하지 않습니다.

3. 시스템 업그레이드 설명서의 링크로 이동합니다.

참고: "Unable to open script(스크립트를 열 수 없음)"라는 오류가 표시되면 DST 패치를 실행하기 전에 Cisco Callmanager에서 실행되는 모든 침입 방지 소프트웨어 또는 Cisco Security Agent를 비활성화합니다.

Unified CallManager 5.x, 시스템 업그레이드 설명서를 기반으로 Unified Communications Systems에 대한 정보를 찾으려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. http:///www.cisco.com/go/unified-techinfo으로 이동합니다.

2. 사용하는 시스템 릴리스에 해당하는 링크를 클릭합니다.시스템 릴리스 버전은 일반적으로 Unified CallManager 버전과 동일하지만 반드시 그렇지는 않습니다.

3. 준비 및 계획 탭을 클릭하고 페이지 왼쪽의 목차에 있는 시스템 업그레이드 계획 링크를 클릭합니다.

Cisco 제품

Cisco 추적 ID

참고

Agent Desktop(CAD)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62937 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Agent Desktop.

광대역 텔레포니 스위치(BTS 10200)

해당 없음

뉴질랜드에 BTS10200이 구축되기 전까지는 뉴질랜드의 일광 절약 시간 변경 사항을 처리할 수 없습니다.

CCS(Collaboration Server) - 3.0, 4.0 및 5.0

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62907 - CCS의 경우 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경

회의 연결(CCC)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62869 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Conference Connection(CCC).

컨택 센터 지원 툴

CSCsj47419

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62925 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Contact Center 지원 툴.

이메일 상호 작용 관리자

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62926 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Web Interaction Manager 및 Email Interaction Manager.

CER(Emergency Responder)

해당 없음

팩스 서버

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62901 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco 팩스 서버.

ICM(Intelligent Contact Management) Enterprise - 4.x, 5.0 및 6.0

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - 뉴질랜드 2007-2008 일광 절약 시간 변경에 대한 고려 사항.

대화형 제품군(CIS)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:Field Notice - FN - 62947 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Interactive Suite.

IP Communicator(CIPC)

CSCsj83567

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62866 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco IP Communicator(CIPC), Cisco CUVA(Unified Video Advantage) 및 Cisco CUPC(Unified Personal Communicator).

IP Contact Center(IPCC) Enterprise

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - 뉴질랜드 2007-2008 일광 절약 시간 변경에 대한 고려 사항.

IP Contact Center(IPCC) Express

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - 뉴질랜드 2007-2008 일광 절약 시간 변경에 대한 고려 사항.

IPCC(IP Contact Center) 호스팅 - 4.x 및 5.0

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - 뉴질랜드 2007-2008 일광 절약 시간 변경에 대한 고려 사항.

IP 상호 운용성 및 협업 시스템(IPICS)

CSCsj75834

뉴질랜드 일광 절약 시간제 변경 사항은 향후 IPICS 릴리스에서 제공될 예정입니다.

IP 소프트폰

CSCsj83567

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62866 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco IP Communicator(CIPC), Cisco CUVA(Unified Video Advantage) 및 Cisco CUPC(Unified Personal Communicator).

미디어 믹서(CMB) 5.0

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:Field Notice - FN - 62947 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Interactive Suite.

Media Convergence Server Windows 운영 체제(MCS OS)

CSCsj56317

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62919 - 2007년 9월부터 Media Convergence Server Windows 운영 체제(MCS OS)에 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경.

아웃바운드 옵션 - 6.0, 7.0 및 7.1

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - 뉴질랜드 2007-2008 일광 절약 시간 변경에 대한 고려 사항.

개인 보조자

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62895 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes Effective 2007년 9월부터 - Cisco Personal Assistant.

PSTN 게이트웨이(PGW2200)

CSCsj75847

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62889 - 2007년 9월부터 Cisco PSTN Gateway(PGW2200)에 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경.

CUAE(Unified Application Environment)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62902 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco CUAE(Unified Application Environment).

Unified CallManager 14-Button 회선 확장 모듈

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager 백업 및 복원 시스템(BARS)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager BAT

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager CAR

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager DNA

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager Express(CCME)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager ITM

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager JTAPI

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager MLA

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager 서비스(ccm.exe)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager TSP(Telephony Service Provider)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager WinOS 서비스 릴리스

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified Communications Manager CUCM 버전 3.x, 4.x 및 5.x

CSCsj56236 CSCsj58771 CSCsj56299 CSCsj67456 CSCsj67059

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62883 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CallManager.

Unified Contact Center Enterprise/Hosted

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62923 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal 및 Cisco Unified Contact Center Express.

Unified Contact Center Express

해당 없음

자세한 내용은 을/를 참조하십시오.자세한 내용은 다음 필드 알림을 참조하십시오.

- 필드 알림:FN - 62880 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified CCX(Contact Center Express)

- 자세한 내용은 필드 알림:FN - 62923 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal 및 Cisco Unified Contact Center Express.

CVP(Unified Customer Voice Portal)

해당 없음

자세한 내용은 다음 필드 알림을 참조하십시오.

- 필드 알림:FN 62924 - Cisco CVP(Unified Customer Voice Portal) - 뉴질랜드용 2007년 일광 절약 시간 변경 시 고려 사항

- 자세한 내용은 필드 알림:FN - 62923 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal 및 Cisco Unified Contact Center Express.

ICM(Unified Intelligent Contact Management) ACD

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - 뉴질랜드 2007-2008 일광 절약 시간 변경에 대한 고려 사항.

Unified Intelligent Contact Management Enterprise 및 Hosted - 7.0 및 7.1

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - 뉴질랜드 2007-2008 일광 절약 시간 변경에 대한 고려 사항.

Unified IP Phone(7900 시리즈)

CSCsj58806

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62878 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified IP Phone.

Unified MeetingPlace

CSCsj62747 CSCsj64680 CSCsj62766

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62873 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco MP(MeetingPlace) 제품.

Unified MeetingPlace Express

CSCsj64732

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62872 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco MPE(MeetingPlace Express).

Unified Personal Communicator(CUPC)

CSCsj83567

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62866 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco IP Communicator(CIPC), Cisco CUVA(Unified Video Advantage) 및 Cisco CUPC(Unified Personal Communicator).

Unified Presence(CUP)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62952- 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified Presence(CUP).

Unified System Contact Center Enterprise(System IPCC) - 7.0, 7.1

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - 뉴질랜드 2007-2008 일광 절약 시간 변경에 대한 고려 사항.

CUVA(Unified Video Advantage)

CSCsj83567

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62866 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco IP Communicator(CIPC), Cisco CUVA(Unified Video Advantage) 및 Cisco CUPC(Unified Personal Communicator).

CUVC(Unified Video Conferencing)

CSCsj83445

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62871 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco CUVC(Unified Video Conferencing) 제품.

WFO(Unified Workforce Optimization)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62931 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco WFO(Unified Workforce Optimization).

유니티 연결

CSCsj72840

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62874 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unity Connection.

유니티 익스프레스

CSCsj75969

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62888 - New Zealand Daylight Saving Time 정책은 2007년 9월부터 Cisco Unity Express로 변경됩니다.

Unity 음성 메일

CSCsj81705 CSCsj81671 CSCsj81527

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62868 - Cisco Unity를 위해 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경.

VG248 Analog Phone Gateway

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62870 - 2007년 9월부터 Cisco VG248에 대한 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경.

음성 프로비저닝 툴(VPT)

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62899 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - 음성 프로비저닝 툴.

웹 협업 옵션 - 5.0

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62923 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal 및 Cisco Unified Contact Center Express.

웹 상호 작용 관리자

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62926 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - Cisco Web Interaction Manager 및 Email Interaction Manager.

[맨 위로 돌아가기]

무선

Cisco 제품

Cisco 추적 ID

참고

액세스 포인트 및 무선 컨트롤러

해당 없음

자세한 내용은 필드 알림:FN - 62894 - 2007년 9월부터 적용되는 뉴질랜드 일광 절약 시간 정책 변경 - 무선 제품.

[맨 위로 돌아가기]

구성 및 해결 방법

이 섹션에는 일광 절약 시간을 지원하는 보다 일반적인 Cisco 플랫폼에 대한 해결 방법 또는 수동 구성이 포함되어 있습니다.

사용 가능한 구성

Cisco 플랫폼

해결 방법 사용 가능

ASA(Adaptive Security Appliances) 및 PIX 플랫폼

예

ACNS(Application and Content Networking System)

예

CatOS 플랫폼

예

CiscoWorks

패치

CSS(Content Services Switch)

예

침입 탐지 및 방지

예

Cisco IOS 소프트웨어 플랫폼

예

Cisco IOS XR

예

스토리지 스위치(SAN-OS)—스토리지 MDS 9500 시리즈

예

VPN 3000 Concentrator(Altiga OS)

아니요 - 3월과 11월에 수동으로 설정

[맨 위로 돌아가기]

네트워크 시간 프로토콜 의미

NTP(Network Time Protocol)를 사용하면 이러한 시간 변경과 관련된 모든 문제를 방지할 수 있지만, NTP와 일광 절약 시간은 상호 배타적이며 다른 시간을 돕거나 방해하지 않습니다.Network Time Protocol은 서로 다른 디바이스의 시계를 동기화하는 데 사용되는 유틸리티입니다.일반적으로 NTP는 DST와 관계없이 변경되지 않는 UTC(Coordinated Universal Time)를 기반으로 하는 소스에서 참조 시계를 가져옵니다.

예를 들어 미국의 EST(Eastern Standard Time)는 일광 절약 시간이 활성화되지 않은 UTC 시간보다 5시간 늦습니다.EST는 일광 절약 시간이 활성 상태인 시점보다 4시간 늦습니다.DST 컨피그레이션은 디바이스가 구축된 시간대와 매우 관련이 있으며 DST가 각 개별 디바이스에서 계산될 때 NTP UTC가 참조로 사용됩니다.

[맨 위로 돌아가기]

ASA(Adaptive Security Appliances) 및 PIX 플랫폼

단일 컨피그레이션 명령으로 Cisco PIX 또는 ASA OS를 실행하는 시스템의 DST 컨피그레이션 매개변수를 변경할 수 있습니다.지정된 디바이스의 현재 기본 설정을 변경하려면 언제든지 또는 어떤 디바이스에서도 이 명령을 실행할 수 있습니다.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

2007 DST 시간 변경을 준수하려면 Cisco PIX 또는 ASA OS를 실행하는 모든 디바이스에서 이 명령을 사용합니다.

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

참고: 여름 시간 옵션을 사용하지 않는 경우 이 문제의 영향을 받지 않습니다.여름 시간 옵션을 사용하지 않는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

참고:  실행 표시 | 여름 시간 포함

이 명령에서 출력을 받지 않으면 디바이스에서 이 문제의 영향을 받지 않습니다.출력을 받고 해당 디바이스가 이 문제의 영향을 받는 경우 6.3(5.123) 중간 이미지를 얻으려면 Cisco TAC(Technical Assistance Center)에 문의하십시오.

[맨 위로 돌아가기]

ACNS(Application and Content Networking System)

단일 컨피그레이션 명령으로 Cisco ACNS(Application and Content Networking System) 또는 Content Engine의 DST 컨피그레이션 매개변수를 변경할 수 있습니다.지정된 디바이스의 현재 기본 설정을 변경하려면 언제든지 또는 어떤 디바이스에서도 이 명령을 실행할 수 있습니다.

clock summertime zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

2007 DST 시간 변경을 준수하려면 모든 ACNS 디바이스에서 다음 명령을 사용합니다.

clock summertime EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[맨 위로 돌아가기]

CatOS 플랫폼

단일 컨피그레이션 명령으로 Cisco CatOS 릴리스 5.4 이상을 실행하는 시스템의 DST 컨피그레이션 매개변수를 변경할 수 있습니다.지정된 디바이스의 현재 기본 설정을 변경하려면 언제든지 또는 어떤 디바이스에서도 이 명령을 실행할 수 있습니다.

set summertime recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

2007 DST 시간 변경을 준수하려면 Cisco CatOS 릴리스 5.4 이상을 실행하는 모든 디바이스에서 이 명령을 사용합니다.

set summertime enable EDT

set summertime recurring second Sunday March 02:00 first Sunday November 02:00 60

[맨 위로 돌아가기]

CiscoWorks

CiscoWorks 및 Cisco Secure ACS와 같은 관리 애플리케이션은 운영 체제에서 제공하는 시간을 사용합니다.따라서 DST 문제를 해결하려면 운영 체제(Windows, Solaris 등)의 수정 사항이 포함된 운영 체제 패치를 설치해야 합니다.

플랫폼에 Unified CallManager 또는 ACS 어플라이언스와 같이 Cisco에서 유지 관리하는 운영 체제가 포함된 경우 Cisco는 패치를 제공합니다.제품에 패치를 사용할 수 있는 시기를 확인하려면 네트워크 관리 섹션에서 영향을 받는 제품 목록을 참조하십시오.

[맨 위로 돌아가기]

CSS(Content Services Switch)

단일 컨피그레이션 명령으로 WebNS를 실행하는 CSS(Content Services Switch)의 DST 컨피그레이션 매개변수를 변경할 수 있습니다.CSS의 SuperUser 모드에서 언제든지 이 명령을 실행하여 지정된 디바이스의 현재 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

2007 DST 시간 변경을 준수하려면 WebNS를 실행하는 CSS에서 다음 명령을 사용합니다.

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

참고: CSS clock summer-time 명령은 버전 7.50에 처음 나타납니다.

[맨 위로 돌아가기]

침입 탐지 및 방지

Cisco Intrusion Detection and Prevention 디바이스에서 여름철 설정을 변경하려면 CLI에서 setup 옵션을 사용합니다.

Modify summer time settings? [no]:yes

Recurring, Date or Disable[recurring]:

Start Month[mar]:

Start Week[2]:

Start Day[sun]:

Start Time[02:00:00]:

End Month[nov]:

End Week[1]:

End Day[sun]:

End Time[02:00:00]:

DST Zone[]: EDT

Offset[60]:

참고: GUI 기반 관리 패키지에는 필요한 변경을 수행하는 데 사용할 수 있는 시간 기반 설정 화면이 포함될 수 있습니다.

참고:  [맨 위로 돌아가기]

Cisco IOS 소프트웨어 플랫폼

Cisco IOS DST 컨피그레이션 매개변수는 단일 컨피그레이션 명령으로 변경할 수 있습니다.디바이스의 현재 기본 설정을 변경하기 위해 언제든지 또는 모든 디바이스에서 이 명령을 실행할 수 있습니다.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

clock summer-time 명령에 대한 자세한 내용은 Cisco IOS Network Management Command Reference를 참조하십시오.

2007년 뉴질랜드 DST 시간 변경을 준수하려면 Cisco IOS를 실행하는 모든 디바이스에서 clock summer-time 명령을 사용합니다.다음 예는 NZST/NZDT 표준 시간대를 위한 것입니다.

clock summer-time NZDT recurring last Sun Sep 2:00 1 Sun Apr 3:00

[맨 위로 돌아가기]

Cisco IOS XR

단일 컨피그레이션 명령으로 Cisco IOS XR를 실행하는 시스템의 DST 컨피그레이션 매개변수를 변경할 수 있습니다.지정된 디바이스의 현재 기본 설정을 변경하려면 언제든지 또는 어떤 디바이스에서도 이 명령을 실행할 수 있습니다.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

2007 DST 시간 변경을 준수하려면 모든 Cisco IOS XR 디바이스에서 다음 명령을 사용합니다.

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[맨 위로 돌아가기]

스토리지 스위치(SAN-OS) - 스토리지 MDS 9500 시리즈

기본적으로 MDS SAN-OS는 일광 절약 시간에 맞게 조정되지 않으며, 소프트웨어는 DST 설정에 대한 기본값을 제공하지 않습니다.따라서 일광 절약 시간제에 대한 모든 컨피그레이션에는 시작 날짜와 종료 날짜에 대한 매개변수가 포함되어야 합니다.

clock summer-time zone start_week start_day start_month start_time end_week end_day end_month end_time daylight_offset

2007 DST 시간 변경을 준수하려면 다음 명령을 사용합니다.

clock summer-time Eastern 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

참고: 표준 시간대 "동부"는 사용자 정의 값이며 다음 명령으로 확인할 수 있습니다.실행 중 표시 | 시간.

MDS SAN-OS는 여름철 설정에 대한 기본값을 제공하지 않으므로 코드를 변경할 필요가 없습니다.SAN-OS에 대한 DST 설정은 다음과 같은 이유로 CLI를 통해 구성해야 합니다.

- DST 컨피그레이션을 지원하지 않으므로 패브릭 관리자를 사용하여 이 설정으로 여러 스위치를 구성할 수 없습니다.

- 단일 패브릭이 여러 시간대를 포괄할 수 있으므로 Cisco Fabric Services는 일광 절약 시간 구성을 지원하지 않습니다.

[맨 위로 돌아가기]

VPN 3000 Concentrator(Altiga OS)

Altiga OS를 실행하는 시스템의 DST 구성 매개 변수는 변경할 수 없습니다.현재 Altiga OS의 4.1 및 4.7 릴리스에서 이전에 설정한 대로 일광 절약 시간 기본 설정을 사용하려면 여름철 기능을 활성화할 수 있습니다.이 문제를 해결하려면 3월 2일 일요일에 새로운 일광 절약 시간이 시작되는 한 시간 전까지의 시간을 설정해야 합니다.이 장치에서는 DST를 비활성화해야 장치가 4월 1일 일요일에 미리 시계를 설정하려고 시도하지 않습니다.

참고: 이 섹션에 제공된 정보는 사용 가능해지면 고정 코드로 업그레이드하지 않도록 선택하는 사용자를 위한 방법입니다.

일광 절약 시간을 비활성화하고 다음 이미지에 표시된 대로 시계를 앞으로 설정할 수 있습니다.

배경 정보

이 섹션의 정보는 뉴질랜드 내무 부서(http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument )에서 복사되었습니다.

연장 가능한 일광 절약 시간

혼 릭 바커

내무 장관

2007년 4월 30일

릭 바커 뉴질랜드 내무 장관은 오늘, 지난 9월 30일의 서머타임제를 27주로 연장하기로 한 노동당 정부의 결정에 이어 뉴질랜드에서 3주 이상 일광 절약 시간제를 맞이하게 될 것이라고 발표했습니다.

시계들은 9월의 마지막 일요일에 평상시보다 한 주 먼저 한 시간 앞으로 가고, 3월의 세 번째 일요일이 아닌 4월의 첫 일요일에 한 시간 뒤로 돌아갈 것이다.서머타임은 1990년 이후 처음으로 실시하는 것이다.

"그 결정은 사람들이 9월 말부터 4월 초까지의 야경을 즐기기 위해 추가로 한 시간의 낮 시간을 가질 것이라는 것을 의미합니다.이 게임으로 뉴질랜드에는 지난 한 해 동안 30분 정도 시간이 더 생겼다"고 릭 바커가 말했다.

[맨 위로 돌아가기]

문서 ID:98600

관련 정보

- 뉴질랜드 내무

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems