목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

네트워크 다이어그램

상위 레벨 컨피그레이션

설정

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 Nexus 9000에서 EVPN(L2 Ethernet VPN) VXLAN(Virtual Extensible LAN) IPv6 오버레이를 구축하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- BGP(Border Gateway Protocol)

- OSPF(Open Shortest Path First)

- EVPN

- IPV6

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 릴리스 9.3.(9)을 실행하는 Cisco N9K-C93180YC-FX

- 릴리스 9.3(7)을 실행하는 Cisco N9K-C93216TC-FX2

- 엔드 호스트가 IPv4 및 IPv6에 대해 활성화된 Cisco ASR(Aggregation Service Router)

- 릴리스 9.3(8)을 실행하는 Cisco N9K-C93180YC-EX

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

네트워크 다이어그램

상위 레벨 컨피그레이션

1. 설치 기능

2. IP 주소 구성 - 언더레이

3. IGP 구성 - OSPF

4. MP - BGP 구성

5. VLAN 및 EVPN 오버레이 구성

6. 호스트와 LEAF 간의 e-BGP 구성

설정

다음을 확인합니다.

구성이 올바르게 작동하는지 확인하려면 이 섹션을 활용하십시오.

문제 해결

이 섹션에서는 설정 문제 해결에 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

컨피그레이션 문제를 해결하려면 다음 명령을 사용합니다.

#show bgp l2vpn evpn

#show nve peer

#show nve vni

# show ip arp <> >> On host side