목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

오버로드 비트의 기존 사용

오버로드 비트의 확장된 사용

컨피그레이션 예시

DTS 정보

관련 정보

소개

이 문서에서는 set-overload-bit IS-IS(Intermediate System-to-Intermediate System) 컨피그레이션 명령과 이를 wait-for-bgp 및 suppress 키워드와 함께 사용하는 방법 및 시기를 소개합니다. 이 문서에서 IS(Intermediate System) 및 라우터는 상호 교환 가능합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서를 읽는 사람은 다음과 같은 기본적인 지식을 가져야 합니다.

- BGP(Border Gateway Protocol) 및 IS-IS 라우팅 프로토콜입니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 12.1(9)

- Cisco 2500 및 3600 Series 라우터

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

오버로드 비트의 기존 사용

라우터가 시스템 리소스(메모리 또는 CPU)가 부족하면 링크 상태 데이터베이스를 저장하거나 SPF(shortest path first)를 실행할 수 없습니다. 이 경우 라우터는 LSP(Link-State Packets)에서 특정 비트를 설정하여 해당 영역의 다른 라우터에 알림을 보내야 합니다. 다른 라우터는 이 비트가 설정된 것을 탐지할 경우 이 라우터를 전송 트래픽에 사용하지 않지만 오버로드된 라우터의 직접 연결 네트워크 및 IP 접두사로 향하는 패킷에 사용합니다.

IS-IS에서 라우터는 완전한 시퀀스 번호 PDU(CSNP) 패킷을 전송하기 전에 자체 LSP를 즉시 플러딩합니다. 따라서 오버로드 비트는 네트워크의 나머지 부분에게 새로 다시 로드된 라우터를 통해 트랜짓 트래픽을 라우팅하지 않도록 조언하는 데 사용됩니다.

각 LSP에 대해 ISO/IEC 10589:1992는 LSP 데이터베이스 오버로드 비트라는 특수 비트를 정의합니다. 초안에는 오버로드된 조건이 나와 있습니다(7.3.19절). "네트워크 컨피그레이션 오류 또는 특정 일시적인 조건의 결과로, 수신된 링크 상태 PDU를 저장하는 데 사용할 수 있는 메모리 리소스가 부족할 수 있습니다. 이 경우 IS는 LSP 데이터베이스가 다른 IS와 일치하지 않게 되고 이러한 IS가 오버로드된 IS를 통한 전달 경로에 의존하지 않도록 특정 단계를 수행해야 합니다."

IS가 이 상태에 있으면 생성되는 비의사 노드 LSP 조각 0에서 이 비트를 설정합니다.

또한 초안에서 섹션 7.2.8.1은 오버로드된 IS를 트랜짓 라우터로 사용할 수 없지만 직접 연결된 ES(엔드 시스템)에 도달할 수 있다는 점을 기록합니다. 이 기간 동안 직접 연결된 인터페이스와 IP 접두사는 여전히 연결 가능합니다. Cisco IOS에서는 오버로드 비트를 영구적으로 설정하는 기능이 Cisco Bug ID CSCdj18100의 IOS에 도입되었지만 이 기능에 대해 오버로드 비트를 사용하지 않습니다. Cisco 구현에서 오버로드 비트 집합이 설정되면 직접 연결된 인터페이스/IP 접두사에 연결할 수 있습니다.

오버로드 비트의 확장된 사용

IS-IS 오버로드 비트 기술은 Cisco 버그 ID CSCdp01872로 확장되었습니다(등록된 고객만 해당). 다시 로드 후 특정 시간 동안 오버로드 비트로 LSP를 광고하도록 라우터를 구성할 수 있습니다. 타이머가 만료되면 오버로드 비트가 지워지고 LSP가 다시 플러딩됩니다.

이 새로운 기능은 BGP(Border Gateway Protocol)와 IS-IS를 모두 실행하는 ISP(Internet Service Providers)에서 몇 가지 "블랙홀" 시나리오를 피하기 위해 유용합니다. 재로드 직후 고정된 시간에 대해 오버로드 비트를 설정하면 라우팅 프로토콜이 여전히 수렴 중인 동안 라우터가 전송 트래픽을 수신하지 않습니다.

다음 명령을 사용하여 다시 로드가 구현된 후 특정 기간 동안 이 비트를 설정하는 기술입니다. 이 명령은 오버로드 비트가 다시 로드된 후 설정된 상태로 유지되려면 5~86400초 범위의 시간이 소요됩니다.

router isis

set-overload-bit [on-startup [

| wait-for-bgp] ]

예를 들면 다음과 같습니다.

Router(config-router)#set-overload-bit on-startup 3500 wait-for-bgp

!--- Set the overload bit for 5 minutes (default is 10 minutes).

또한 이 기능을 통해 BGP가 통합될 때 오버로드 비트를 자동으로 비활성화하도록 라우터를 구성할 수 있었습니다. BGP 대기 방법에 대한 자세한 내용은 RFC3277 IS-IS(Intermediate System to Intermediate System) 임시 블랙홀 회피 를 참조하십시오.

BGP 사양에 따르면, 업데이트를 전송하는 한 BGP 라우터는 keepalive를 전송할 필요가 없습니다. 따라서 keepalive는 모든 업데이트가 전송된 후에만 전송됩니다. 모든 BGP 네이버에서 keepalive를 수신할 경우 BGP가 통합된 것으로 간주됩니다.

모든 BGP 네이버에서 BGP keepalive를 받지 못하고 wait-for-bgp가 구성된 경우 IS-IS는 10분 후 오버로드 비트를 비활성화합니다.

ISP는 set-overload-bit가 구성된 경우 라우터의 자체 LSP에서 특정 IP 접두사를 광고하는 것을 억제할 수 있습니다. 예를 들어 레벨 1을 레벨 2 IP 접두사 전파로 허용하면 라우터가 IP 트래픽의 트랜짓 노드가 되는 것이 바람직하지 않을 수 있습니다.

Cisco 버그 ID CSCdr98046(등록된 고객만 해당)은 오버로드 비트가 확장된 용량으로 사용될 때 발생하는 상황을 더 잘 제어할 수 있습니다. 이 향상된 기능을 통해 오버로드 비트가 설정되었을 때 IP 경로를 레벨 1에서 레벨 2 또는 레벨 2로 재배포하는 IS-IS 레벨 1 - 레벨 2(L1L2) 라우터가 계속해서 LSP에 재배포된 경로를 광고할 수 있습니다.

suppress 키워드를 사용하면 set-overload-bit가 구성된 경우에도 L1L2 라우터가 레벨 1에서 레벨 2로 또는 그 반대로 IP 경로를 재배포하고 광고하도록 구성할 수 있습니다. 명령 구문은 다음과 같습니다.

[no] set-overload-bit [on-startup [

| wait-for-bgp]] | [suppress [interlevel | external]]

suppress interlevel 키워드는 오버로드 비트가 설정된 경우 라우터에 다른 IS-IS 레벨에서 학습된 IP 접두사를 광고하지 않도록 지시합니다. suppress external 키워드는 오버로드 비트가 설정된 경우 라우터에 다른 프로토콜에서 학습된 IP 접두사를 광고하지 않도록 지시합니다. 기본값은 Cisco 버그 ID CSCdp01872(등록된 고객만) 동작을 억제하고 유지하지 않는 것입니다.

suppress 옵션은 사용자 자신의 오버로드 비트가 설정되었을 때만 적용되며, 해당 비트가 수신되거나 구성된 때가 아닙니다(예: set-overload-bit on-startup 및 bit가 설정되지 않은 경우).

router isis

set-overload-bit on-startup 40 suppress interlevel

위의 경우 오버로드 비트는 라우터가 다시 로드될 때까지 실제로 설정되지 않으므로 레벨 간에 IP 접두사를 계속 누수해야 합니다. 비트를 다시 로드하고 실제로 설정할 때는 수준 간 광고를 억제해야 합니다.

컨피그레이션 예시

다음 네트워크 다이어그램은 set-overload-bit 명령 및 wait-for-bgp 및 suppress 옵션을 보여 주는 데 사용됩니다.

다음은 라우터 2에서 wait-for-bgp 옵션이 포함된 컨피그레이션입니다.

라우터 2 컨피그레이션

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!--- Creates loopback interface and assigns !--- IP address to interface Loopback0.

!

interface Ethernet0/0

ip address 135.8.1.1 255.255.255.0

ip router isis

!

!--- Assigns IP address to interface Ethernet0/0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 135.8.2.1 255.255.255.0

ip router isis

!

!--- Assigns IP address to interface Ethernet1/0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

!

router isis

passive-interface Loopback0

net 12.0020.0200.2002.00

set-overload-bit on-startup wait-for-bgp

!

!--- Enables the IS-IS process on the router. !--- Makes loopback interface passive !--- (does not send IS-IS packets on interface). !--- Assigns area and system ID to router. !--- Sets the overload bit on startup to wait for BGP !--- using the default timeout of 10 minutes.

라우터가 새로 로드되었으며 eBGP가 통합되기 전에 오버로드 비트가 IS-IS Level 1 데이터베이스의 라우터 2의 LSP에 설정되어 있음을 확인할 수 있습니다.

IS-IS Level-1 Link State Database:

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL

r2.00-00              0x00000017   0x2372        284               0/0/1

아래에는 BGP가 라우터 2에서 컨버지드는 debug isis 업데이트의 출력에서 볼 수 있습니다.

*Mar 1 00:00:51.015 UTC: BGP(0): Revise route installing 1.1.1.1/32

-> 135.8.1.1 to main IP table

이제 BGP가 통합되고 오버로드 비트가 지워지므로 라우터 2가 레벨 1 LSP를 재구축합니다. 따라서 아래 debug isis 업데이트의 출력에서 "Important fields changed(중요 필드 변경)"가 표시됩니다.

*Mar 1 00:00:51.087 UTC: ISIS-Upd: Building L1 LSP

*Mar 1 00:00:51.087 UTC: ISIS-Upd: Important fields changed

*Mar 1 00:00:51.087 UTC: ISIS-Upd: Full SPF required

이제 라우터 2가 인접 디바이스와의 BGP 업데이트 세션을 완료했음을 확인할 수 있습니다.

*Mar 1 00:00:52.127 UTC: BGP: 135.8.1.1 initial update completed

라우터 2의 레벨 1 LSP를 다시 보면 라우터 2가 오버로드 비트를 지웠으며(BGP가 통합되었기 때문) LSP 시퀀스 번호 필드가 1씩 증가했음을 알 수 있습니다(새 LSP가 생성되었기 때문).

IS-IS Level-1 Link State Database:

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL

r2.00-00              0x00000018   0xAD87        287               0/0/0

다음은 L1L2 경로 누수가 구성된 라우터 2 컨피그레이션과 오버로드 비트가 지워진 것입니다.

라우터 2 컨피그레이션

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!--- Creates loopback interface and assigns !--- IP address to interface Loopback0.

!

interface Ethernet0/0

ip address 135.8.1.1 255.255.255.0

ip router isis

!--- Assigns IP address to interface Ethernet0/0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 135.8.2.1 255.255.255.0

ip router isis

!

!--- Assigns IP address to interface Ethernet1/0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

!

router isis

redistribute static ip metric 11 level-1

redistribute isis ip level-2 into level-1 distribute-list 100

passive-interface Loopback0

net 12.0020.0200.2002.00

!

!--- Enables the IS-IS process on the router. !--- Configured L2 to L1 route leaking !--- Makes loopback interface passive !--- (does not send IS-IS packets on interface). !--- Assigns area and system ID to router.

!

ip route 200.200.200.200 255.255.255.255 loopback0

!--- Static route to 200.200.200.200 via loopback0.

access-list 100 permit ip any any

!--- Access list 100 is used to control which route !--- gets leaked from Level 2 to Level 1.

라우터 2의 레벨 1 데이터베이스는 라우터 2의 L1 LSP에서 오버로드 비트가 명확함을 보여줍니다.

IS-IS Level-1 LSP r2.00-00

LSPID       LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL

r2.00-00 * 0x0000005D   0xC252        180           0/0/0

Area Address: 12

NLPID: 0xCC

Hostname: r2

IP Address: 2.2.2.2

Metric: 10 IP 135.8.2.0 255.255.255.0

Metric: 10 IP 135.8.1.0 255.255.255.0

Metric:  0 IP 2.2.2.2 255.255.255.255

Metric: 10 IS r2.02

Metric: 10 IS r3.01

Metric: 11 IP-External 200.200.200.200 255.255.255.255

Metric:138 IP-Interarea 1.1.1.1 255.255.255.255

라우터 3에서 학습하는 IP 경로를 살펴보면 L2L1 경로 유출에서 라우터 1의 루프백 주소 1.1.1.1을 학습한 것을 확인할 수 있습니다. 라우터 3에서도 재배포된 고정 경로 200.200.200.0/32을 수신하고 있습니다.

r3#show ip route isis

200.200.200.0/32 is subnetted, 1 subnets

i L1 200.200.200.200 [115/21] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

i ia 1.1.1.1 [115/148] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

i L1 2.2.2.2 [115/10] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

135.8.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

i L1 135.8.1.0 [115/20] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

이제 Router 2에서 set-overload-bit를 suppress 옵션으로 구성하겠습니다. 내부 및 외부 경로를 모두 억제할 것입니다. 명령 구문은 다음과 같습니다.

[no] set-overload-bit [on-startup [

| wait-for-bgp]] | [suppress [interlevel | external]]

suppress interlevel은 라우터가 레벨 2에서 학습한 접두사를 광고하지 못하게 합니다. 외부를 억제하면 재배포가 방지됩니다.

r2(config-router)#set-overload-bit suppress interlevel external

라우터 2 레벨 1 데이터베이스를 살펴보면 오버로드 비트가 라우터 2의 레벨 1 LSP에 설정되어 있음을 확인할 수 있습니다. 200.200.200.200/32과 1.1.1.1/32 모두 억제되었습니다. Level 1 데이터베이스에 삽입되지 않습니다.

IS-IS Level-1 LSP r2.00-00

LSPID       LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL

r2.00-00 * 0x0000005F   0x23C6       266            0/0/1

Area Address: 12

NLPID: 0xCC

Hostname: r2

IP Address: 2.2.2.2

Metric: 10 IP 135.8.2.0 255.255.255.0

Metric: 10 IP 135.8.1.0 255.255.255.0

Metric: 0 IP 2.2.2.2 255.255.255.255

Metric: 10 IS r2.02

Metric: 10 IS r3.01

라우터 2에서 debug isis update-packets를 활성화하면 레벨 1 및 레벨 2 LSP가 빌드될 때 출력에 "Critical fields changed"가 표시됩니다. 이는 LSP 콘텐츠가 변경되었음을 나타냅니다. 즉, 오버로드 비트가 설정된 LSP를 수신했습니다. 새 LSP를 실행하려면 전체 SPF가 필요합니다.

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Building L1 LSP

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Important fields changed

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Full SPF required

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Building L2 LSP

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Important fields changed

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Full SPF required

*Mar 1 03:16:09.035 UTC: ISIS-Upd: Sending L1 LSP 0020.0200.2002.00-00, seq 61, ht 299 on Ethernet0/0

*Mar 1 03:16:09.095 UTC: ISIS-Upd: Sending L2 LSP 0020.0200.2002.00-00, seq 65, ht 299 on Ethernet1/0

라우터 3의 업데이트된 라우팅 테이블에는 더 이상 IP 네트워크 200.200.200.200 및 1.1.1.1이 포함되지 않습니다.

r3#show ip route isis

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

i L1 2.2.2.2 [115/10] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

135.8.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

i L1 135.8.1.0 [115/20] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

DTS 정보

- Cisco 버그 ID CSCdj18100(등록된 고객만 해당) - 오버로드 비트를 수동으로 설정하는 기능을 도입했습니다.

- Cisco 버그 ID CSCdp01872(등록된 고객만 해당) - 시작할 때 오버로드 비트를 설정하는 기능을 도입했습니다. BGP에서 컨버전스에 신호를 보내거나 오버로드 비트를 지울 타이머를 설정할 때까지 기다립니다.

- Cisco 버그 ID CSCdr98046(등록된 고객만 해당) - IP 경로를 레벨 1에서 레벨 2 또는 레벨 2로 재배포하는 IS-IS L1L2 라우터는 오버로드 비트가 설정된 경우 해당 LSP에서 재배포된 경로를 계속 광고할 수 있습니다.

관련 정보

- IS-IS 지원 페이지

- 라우팅 프로토콜 지원 페이지

- Technical Support - Cisco Systems