목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

BGP 피어 그룹

피어 그룹의 요구 사항

피어 그룹의 제한 사항

피어 그룹 사용 방법

관련 정보

소개

이 문서에서는 BGP(Border Gateway Protocol)와 함께 피어 그룹을 사용할 때의 요구 사항, 제한 사항 및 혜택에 대해 설명합니다.

BGP 피어 그룹을 지정할 때 얻을 수 있는 주요 이점은 BGP 피어 그룹이 업데이트 생성에 필요한 시스템 리소스(CPU 및 메모리)의 양을 줄인다는 것입니다.또한 BGP 피어 그룹은 BGP 컨피그레이션을 간소화합니다.BGP 피어 그룹은 라우팅 테이블을 한 번만 확인하도록 허용하여 시스템 리소스의 로드를 줄이고, 피어 그룹의 각 피어에 대해 개별적으로 수행하지 않고 업데이트를 모든 피어 그룹 멤버에 복제하도록 합니다.피어 그룹 멤버 수, 테이블의 접두사 수, 광고된 접두사 수를 기반으로 하여 로드가 크게 줄어들 수 있습니다.동일한 아웃바운드 공지 정책을 사용하여 피어를 그룹화하는 것이 좋습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 BGP에 대한 심층적인 이해를 권장합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco IOS Software Release 11.0 이후 Cisco IOS® 소프트웨어에서 BGP 피어 그룹이 지원되었다는 사실을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

BGP 피어 그룹

동일한 아웃바운드 정책을 BGP 피어 그룹으로 공유하는 BGP 인접 디바이스를 그룹화할 수 있습니다.피어 그룹을 사용하면 동일한 정책으로 각 인접 디바이스를 개별적으로 구성하는 대신 개별 피어에 적용할 수 있는 정책을 그룹화하여 간소화된 컨피그레이션과 함께 효율적인 업데이트 계산을 수행할 수 있습니다.

피어 그룹의 요구 사항

피어 그룹에는 다음 요구 사항이 있습니다.

- 피어 그룹의 모든 구성원은 동일한 아웃바운드 공지 정책(예: distribute-list, filter-list, route-map)을 공유해야 합니다. 단, 기본-originate는 피어 그룹 멤버에서도 피어 단위로 처리됩니다.

- 피어 그룹의 모든 멤버에 대한 인바운드 업데이트 정책을 사용자 지정할 수 있습니다.

- 피어 그룹은 내부(iBGP) 구성원 포함) 또는 외부(eBGP(외부 BGP) 구성원 포함)여야 합니다. 외부 피어 그룹의 구성원에 다른 AS(자동 시스템) 번호가 있습니다.

피어 그룹의 제한 사항

11.1(18)CC 이전의 Cisco IOS Software 릴리스에는 이 섹션에 설명된 제한 사항이 있습니다.이러한 규칙을 준수하지 않으면 라우팅이 일관되지 않을 수 있습니다.

- 경로 리플렉터의 클라이언트에 피어 그룹을 사용하는 경우 모든 클라이언트가 완전히 메싱되어야 합니다.

- eBGP 피어 그룹을 사용하는 경우 피어 그룹 멤버 간에 트랜짓 기능을 제공할 수 없습니다.

- 연결되지 않은 next hop 공지를 방지하려면 모든 eBGP 피어 그룹 멤버가 동일한 서브넷에 속해야 합니다.

그러나 Cisco IOS Software Release 11.1(18)CC, 11.3(4) 및 12.0부터 이러한 제한이 제거되었습니다. 피어 그룹이 정의된 라우터만 새 코드로 업그레이드해야 합니다.

참고: 피어 그룹을 사용하여 디바이스를 route-reflector-client로 선언하기 전에 먼저 해당 디바이스와 인접 디바이스를 구성해야 합니다.재부팅하지 않으면 컨피그레이션에서 route-reflector-client가 제거됩니다.

이 동작은 Cisco IOS Software 릴리스 12.0(25)S01 및 12.2(15)T02에서 처음 발견되었으며 Cisco IOS Software 릴리스 12.2 이상에서 수정되었습니다.

참고:  라우터에서 지원되는 총 BGP 피어 수, 구성 가능한 제한 및 설정된 BGP 피어의 최대 수는 다음과 같은 여러 변수에 따라 달라집니다.

- BGP 테이블의 총 경로 수

- 경로의 안정성 수준

- 각 피어로 전송된 경로 수

- 다른 네이버로 전송된 경로 간 유사성

- 사용 가능한 메모리 및 프로세서 전원 장치

피어 그룹 사용 방법

일반적으로 라우터의 BGP 피어는 아웃바운드 업데이트 정책에 따라 피어 그룹으로 그룹화할 수 있습니다.ISP에서 일반적으로 사용하는 피어 그룹 목록은 다음과 같습니다.

- 일반 iBGP 피어에 대한 일반 iBGP 피어 그룹

- 경로 리플렉터의 리플렉션 피어에 대한 iBGP 클라이언트 피어 그룹

- 피어가 전체 인터넷 경로를 수신하도록 하는 eBGP 전체 경로

- 피어가 ISP의 직접 고객으로부터 경로만 수신하도록 하는 eBGP 고객 경로. (default-originate로 일부 구성원이 고객 경로 외에 기본 경로를 수신하도록 구성할 수 있습니다.

- 피어가 기본 경로를 수신하도록 하기 위한 eBGP default-routes 및 기타 몇 가지 경로.

관련 정보

- BGP 스캐너 또는 BGP 라우터 프로세스로 인한 CPU 문제 해결

- 최적의 라우팅 달성 및 BGP 메모리 소비 감소

- BGP 문제 해결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems