목차

소개

일반 업그레이드 지침

Cisco Nexus 3000/9000 권장 업그레이드 매트릭스

Cisco Nexus 7000 권장 업그레이드 매트릭스

권장 릴리스 문서

Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 및 3600 Series 스위치

Cisco Nexus 9000 Series Switch

Cisco Nexus 5500 Series Switch

Cisco Nexus 5600 Series Switch

Cisco Nexus 6000 Series Switch

Cisco Nexus 7000 Series Switch

소개

이 문서에서는 Cisco NX-OS 업그레이드를 위해 Cisco Nexus 디바이스를 준비하는 데 필요한 관련 자료에 대해 설명합니다.

일반 업그레이드 지침

Cisco Nexus 3000/9000 권장 업그레이드 매트릭스

Nexus 3000/9000 Series 스위치 업그레이드 매트릭스:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-9k3k-issu-matrix/index.html

Cisco Nexus 7000 권장 업그레이드 매트릭스

Nexus 7000 Series 스위치 업그레이드 매트릭스:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-7k-issu-matrix/index.html

권장 릴리스 문서

Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 및 3600 Series 스위치

Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 및 3600 Series 스위치에 권장되는 Cisco NX-OS 릴리스:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 9000 Series Switch

Cisco Nexus 9000 Series 스위치용 권장 Cisco NX-OS 릴리스:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 5500 Series Switch

Cisco Nexus 5500 Series 스위치용 권장 Cisco NX-OS 릴리스:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 5600 Series Switch

Cisco Nexus 5600 Series 스위치용 권장 Cisco NX-OS 릴리스:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 6000 Series Switch

Cisco Nexus 6000 Series 스위치용 권장 Cisco NX-OS 릴리스:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 7000 Series Switch

Cisco Nexus 7000 Series 스위치용 권장 Cisco NX-OS 릴리스:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html