목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

구성

HA 설정에서 기본 WLC 교체

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 고가용성(HA)의 기본 WLC(Wireless LAN Controller)에 라이센스를 추가하고 네트워크에서 발생할 수 있는 충돌을 방지하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- WLC 구성

- HA 액세스 포인트 AP SSO(Single Sign On) 구성

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- WLC 5500, 7500, 8500 Series 및 WiSM2(Wireless Services Module 2)

- AP 700, 1130, 1240, 1250, 1040, 1260, 1600, 2600, 3500, 3600 Series 및 1520 또는 155550

- Series Mesh AP MAP(Message Access Protocol)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

참고:이 섹션에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 보려면 Command Lookup Tool(등록된 고객만 해당)을 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 토폴로지를 사용합니다.

구성

HA의 기본 WLC에 새 라이센스를 추가하고 네트워크에서 발생할 수 있는 충돌을 방지하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 기본 WLC에서 AP SSO를 삭제하고 오른쪽 상단 모서리에서 Apply(적용)를 클릭합니다.

2. WLC 포트의 포트가 비활성화되었으므로 기본 포트에서 포트를 활성화하고 오른쪽 상단 모서리에서 Apply를 클릭합니다.

3. WLC에 라이센스를 설치하고 WLC를 재부팅합니다.

4. 컨트롤러에 라이센스를 설치하려면 GUI를 사용하여 라이센스 설치의 단계를 따릅니다.

HA 설정에서 기본 WLC 교체

기본 WLC가 영향을 받았으며 사용자가 이를 교체해야 합니다.보조 WLC가 작동되고 모든 AP가 연결됩니다.새 WLC에서 RMA(Return Material Authorization)를 HA 쌍에 실패한 WLC 중 하나와 함께 추가할 수 있습니다.활성 설정에서 WLC를 교체하는 방법을 알아보려면 이 섹션의 단계를 수행하십시오.

1. 첫 번째 WLC가 다른 WLC와 동일한 버전인지 확인합니다.

2. 이전 WLC와 동일한 서브넷 관리 IP 주소로 WLC를 구성합니다.

3. 이중 관리, IP 주소 및 피어 기본 를 포함하는 HA 컨피그레이션으로 새 WLC를 구성합니다.AP SSO를 활성화합니다.

4. AP SSO가 활성화되면 재부팅됩니다.재부팅하는 동안 AP SSO는 현재 활성 보조 를 검색하고 컨피그레이션을 동기화하고 핫 스탠바이 상태로 전환합니다.

참고:현재 활성 WLC에서 HA 컨피그레이션을 중단하거나 현재 활성 WLC를 재부팅할 필요가 없습니다.컨피그레이션이 현재 활성 WLC와 동기화됩니다.

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.