목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

주요 기능

통합 삭제 및 삽입 기능

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco 멀티서비스 라우터에서 데이터 및 음성 애플리케이션을 지원하는 2세대 1포트 및 2포트 T1/E1 MFT(Multiflex Trunk) WAN(Voice/WAN Interface Card)의 샘플 컨피그레이션을 제공합니다. Multiflex VWIC는 WIC(WAN Interface Card) 및 VIC(Voice Interface Card) 기능을 결합하여 다음과 같은 향상된 기능을 제공합니다.

- T1 및 E1 모두 지원—T1/E1 MFT VWIC2 카드는 음성 및 WAN 애플리케이션 모두에 대해 T1, fractional T1, E1 및 fractional E1을 지원하여 MFT VWIC2 카드를 구성할 수 있는 추가적인 유연성을 제공합니다.

- 모든 버전에서 삭제 및 삽입 기능—모든 MFT VWIC2 모듈에는 이제 삭제 및 삽입 멀티플렉싱 기능이 포함되어 외부 서드파티 CSU/DSU를 제거하고 멀티플렉서를 삭제하고 삽입합니다.

- 향상된 클럭 기능 - 2포트 MFT VWIC2는 데이터 애플리케이션의 개별 클럭 소스에서 각 포트를 클럭할 수 있습니다. 이 독립 잠금 기능은 음성 애플리케이션에서 지원되지 않으며 AIM-ATM-VOICE-30 모듈에서는 지원되지 않습니다.

- 전용 에코 취소 옵션—MFT VWIC2s에는 멀티플렉스 트렁크 전용 에코 취소 모듈(EC-MFT-32 및 EC-MFT-64)을 위한 온보드 슬롯이 있어 까다로운 네트워크 상태를 위한 향상된 에코 취소 기능을 제공합니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 음성 포트 컨피그레이션 가이드의 "하드웨어 에코 취소 구성" 장을 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

이 컨피그레이션을 시도하기 전에 다음 전제 조건을 충족하는지 확인하십시오.

- Cisco IOS Image — T1/E1 인터페이스에서 이러한 기능을 실행하려면 Cisco IOS Release 12.3(14)T 이상의 IP Plus 또는 IP Voice 이미지(최소)를 설치해야 합니다.

- VWIC 지원 — Components Used에 나열된 네트워크 모듈에 설치된 경우 Cisco 2600XM 시리즈, Cisco 2691, Cisco 2800 시리즈, Cisco 3700 시리즈 및 Cisco 3800 시리즈 라우터에서 멀티플렉스 VWIC 카드가 지원됩니다. 멀티플렉스 VWIC 카드는 라우터의 모든 VIC 슬롯에 설치할 수도 있습니다.

- 독립 잠금 모드 — 독립 잠금 모드는 다음 모듈에서만 지원됩니다.

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-T1/E1

독립 잠금 모드를 활성화하려면 clock source 명령에서 independent 키워드를 사용합니다. independent 키워드는 clock source internal 및 clock source line 명령에서 확장되어 포트가 독립 clocking 도메인에서 작동할 수 있도록 지정합니다. independentkeyword를 추가하기 전에 포트 0은 기본 기본 기본 클럭 소스이고 포트 1은 기본 보조 클럭 소스이며 루프 타임입니다. 독립 클럭이 활성화된 경우 이 종속성이 더 이상 존재하지 않으므로 independent 키워드는 두 포트를 독립적으로 클럭할 수 있음을 의미합니다.

독립 클럭킹이 구성된 경우 컨트롤러는 하나의 채널 그룹만 지원하고 음성 애플리케이션은 지원하지 않습니다. 둘 이상의 채널 그룹이 구성된 경우 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

channel-group 2 timeslots 3

%Channel-group already created.

%Only 1 channel-group can be configured with independent clocking.

%Insufficient resources to create channel group

클럭 소스에 관계없이 클록 소스를 구성할 때 클록 소스에 독립적인 명령이 없으면 컨피그레이션에서 채널 그룹을 제거해야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 2세대 1포트 및 2포트 T1/E1 멀티플렉스 트렁크 음성/WAN 인터페이스 카드가 지원하는 네트워크 모듈의 조합을 기반으로 합니다. 네트워크 모듈이 다음과 같은 경우:

- NM-HDV(VWIC 옵션의 경우 0 또는 1 선택), 다음 카드를 사용할 수 있습니다.

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-G703

- NM-HDV2(VWIC 옵션의 경우 0 또는 1 선택), 다음 카드를 사용할 수 있습니다.

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

- NM-HD-2VE(VWIC 옵션의 경우 0, 1 또는 2 선택), 이러한 카드는 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- NM-2W, NM-1FE1R2W, NM-1FE2W-V2, NM-2FE2W-V2(VWIC 옵션의 경우 0, 1 또는 2 선택), 이러한 카드를 사용할 수 있습니다.

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

이 기능이 제대로 작동하려면 여기에 나열된 네트워크 모듈을 다음 플랫폼 중 하나에 설치해야 합니다. Cisco 2600XM, Cisco 2691, Cisco 2800 Series, Cisco 3662(Telco 모델), Cisco 3700 Series 및 Cisco 3800 Series. 참고:

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

주요 기능

2세대 1포트 및 2포트 T1/E1 멀티플렉스 트렁크 음성/WAN 인터페이스 카드에는 다음과 같은 주요 기능이 있습니다.

- T1 FDL(Facility Data Link)에 대한 완전한 지원

- 컨트롤러 로컬 루프백

- 컨트롤러 원격 루프백

- RFC 1406 및 통합 CSU/DSU MIB

- MIB 및 SNMP(Simple Network Management Protocol) 관리

- T1 및 E1 Layer 1 호몰로딩을 지원하는 펌웨어

- 사용자가 시작한 VWIC 재설정 및 FPGA(field-programmable gate array) 다운로드

- 음성 지원(DS0-group 및 PRI-group 컨피그레이션 포함)

다음 목록은 2세대 1포트 및 2포트 T1/E1 멀티플렉스 트렁크 음성/WAN 인터페이스 카드가 장착된 모듈의 이름과 설명을 보여줍니다.

- VWIC2-1MFT-T1/E1 - 1포트 RJ-48 multiflex 음성/WAN 트렁크(T1/E1)

- VWIC2-2MFT-T1/E1—2포트 RJ-48 multiflex 음성/WAN 트렁크(T1/E1)

- VWIC2-1MFT-G703 - 1포트 RJ-48 멀티플렉스 트렁크(E1 G.703)

- VWIC2-2MFT-G703 - 2포트 RJ-48 멀티플렉스 트렁크(E1 G.703)

베이스보드에 탑재되어 있는 도터 카드(EC-MFT-32 또는 EC-MFT-64)가 있는 경우 이러한 베이스보드는 하드웨어 에코 취소를 제공할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Cisco.com의 참고:Voice Port Configuration Guide를 참조하십시오.

구조화되지 않은 G.703 작동이 E1 작동에 특히 중요하지만 VWIC2-1/2MFT-G703 카드도 정형 T1 작동을 지원합니다. 참고:

통합 삭제 및 삽입 기능

삭제 및 삽입 기능을 사용하면 하나의 E1 인터페이스에서 DS0 시간 슬롯을 제거하고 다른 E1 인터페이스의 시간 슬롯에 삽입할 수 있습니다. 이 기능은 VWIC 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 삭제 및 삽입을 구성하는 경우, 관련된 컨트롤러 아래의 E1 프레이밍(tdm-groups 컨피그레이션 위치)이 동일한지 확인합니다. 다른 프레임 유형을 사용하는 경우 신호 비트를 제대로 읽지 못할 수 있습니다. 이 오류는 한 컨트롤러에서 채널을 삭제하고 다른 컨트롤러에서 채널에 삽입하는 동안 발생합니다. 삭제 및 삽입 시간 슬롯은 연속적이지 않아도 됩니다.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 아래 다이어그램에 표시된 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 아래 표시된 구성을 사용합니다.

이 예에서는 데이터 및 삭제 및 삽입 기능에 대해 구성된 T1 컨트롤러를 보여줍니다.
Router# show run

Building configuration...

version 12.4

card type t1 0 0

!

no network-clock-participate wic 0

ip subnet-zero

ip cef

!

no ip dhcp use vrf connected

!

controller t1 0/0

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1-12 speed 64

tdm-group 2 timeslots 13-24

!

controller t1 0/1

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1-12 speed 64

tdm-group 2 timeslots 13-24

!

!

interface Serial0/0:1

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

!

interface Serial0/1:1

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

!

connect t1-xconnect T1 0/0 2 T1 0/1 2

!

!

이 예에서는 2포트 VWIC2-2MFT-T1이 설치된 Cisco 2620XM T1 컨트롤러를 보여줍니다.
Router# show run

Building configuration...

version 12.4

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

service password-encryption

!

hostname vnt-2620XM-55a

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

card type t1 0 0

logging buffered 64000 debugging

enable password 7 095B59

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

clock timezone EST -5

clock summer-time EDT recurring

no network-clock-participate slot 1

network-clock-participate wic 0

network-clock-select 1 T1 0/0

voice-card 0

dspfarm

no local-bypass

!

voice-card 1

no dspfarm

!

ip subnet-zero

ip cef

!

!

no ip domain lookup

ip host redclay 172.18.108.26

!

!

!

controller T1 0/0

framing esf

linecode b8zs

ds0-group 0 timeslots 1-24 type fxo-ground-start

!

controller T1 0/1

framing sf

linecode ami

!

controller T1 1/0

framing esf

linecode b8zs

ds0-group 0 timeslots 1 type e&m-immediate-start

ds0-group 1 timeslots 2 type e&m-immediate-start

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 14.80.55.38 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

ip default-gateway 14.80.55.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0

!

ip http server

!

connect TieA voice-port 1/1/0 T1 1/0 0

!

!

connect TieB voice-port 1/1/1 T1 1/0 1

!

!

control-plane

!

!

!

voice-port 1/0:0

!

voice-port 1/0:1

!

voice-port 1/1/0

signal immediate

!

voice-port 1/1/1

signal immediate

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password 7 131200

login

!

ntp clock-period 17180246

ntp server 172.18.106.15

!

end

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- RFC 1406, DS1 및 E1 인터페이스 유형에 대한 관리 객체 정의

- ITU-T G.168, Digital Network Echo Canceller

- 네트워크 모듈 하드웨어

- Cisco IOS Voice Command Reference, 릴리스 12.3 T

- Cisco IOS Voice Port 컨피그레이션 가이드, 릴리스 12.4 T