목차

소개

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 GBIC(Gigabit Interface Converter) 또는 SFP(Small Form-Factor Pluggable) 광 트랜시버 모듈의 일반적인 문제에 대해 설명합니다.

문제

Catalyst 3850 스위치에 특정 GBIC를 삽입할 경우 다음과 같은 오류 로그가 표시될 수 있습니다.

%PLATFORM_PM-6-MODULE_ERRDISABLE: The inserted SFP module with interface name Gix/y/z is not supported

%PM-4-ERR_DISABLE: gbic-invalid error detected on Gix/y/z, putting Gix/y/z in err-disable state

이 문제는 GLC-SX-MMD 및 서드파티 SFP에서 흔히 볼 수 있습니다.

솔루션

SFP, 하위 모듈(C3850-NM) 또는 Catalyst 3850 백플레인의 하드웨어 문제로 간주하기 전에 이러한 점을 염두에 두십시오.

- SFP와 스위치, 하위 모듈 및 소프트웨어 버전 간의 호환성을 확인합니다. 자세한 내용은 Cisco Optics Interoperability Matrix User Manual을 참조하십시오.

- 일부 SFP가 Catalyst 3850 스위치에서 작동하려면 구성과 작업이 필요합니다(대부분 타사 공급업체에서 제조한 경우). 다음 명령을 입력합니다.
3850(config)# no errdisable detect cause gbic-invalid

3850(config)# service unsupported-transceiver

SFP 모듈을 제거하고 포트를 종료하거나 종료하지 않고 SFP 모듈을 다시 삽입합니다.

- 다음 소프트웨어 결함을 고려하십시오.

- Cisco 버그 ID CSCut94443 - OIR 후에는 GLC-SX-MMD가 인식되지 않음

- Cisco 버그 ID CSCuj31712 - 특정 벤더 Sfp 포스 포트에서 OIR 시 오류 비활성화

이러한 버그가 발생하든 발생하지 않든 안정적인 버전의 코드로 이동하는 것이 좋습니다. cisco.com의 권장 버전으로 이 유형의 사고를 해결할 수 있었습니다. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- Catalyst 3850 Series Switch 업그레이드, 관리 및 복구 기술

- Cisco Catalyst 3850 Series Switches