목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

1단계: 문제 파악

2단계: 패치 적용

3단계: 소프트웨어 업그레이드

4단계: 업그레이드 확인

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Catalyst 9500X/9600X Series 스위치의 EVPN에서 DHCP 패킷이 삭제되는 경우의 문제 해결 단계 및 솔루션에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- DHCP 및 네트워크에서의 DHCP 작동에 대한 기본 이해

- Cisco IOS 명령 및 문제 해결 기술에 익숙함

- LAN 스위칭 및 라우팅 프로토콜에 대한 지식

- EVPN 일반 컨피그레이션 시나리오에 대한 지식

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 하드웨어: Cisco Catalyst 9500X-28C8D, 9500X-60L4D 또는 9600X-SUP-2

- 소프트웨어 버전: 17.12.x

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

DHCP 클라이언트와 서버가 동일한 VTEP/리프 노드에 연결되어 있지만 서로 다른 두 VRF에 있는 경우, DHCP 서버(DHCP OFFER)에서 돌아오는 DHCP 패킷이 릴레이 에이전트 역할을 하는 스위치에 의해 삭제되는 문제가 관찰되었습니다.

- 이 예에서 클라이언트는 VRF GREEN의 VLAN 10에 있고, 서버는 VRF RED의 VLAN 20에 있습니다. 이 문제는 다음 명령 출력으로 확인할 수 있습니다.

device#show run interface vlan 10

interface Vlan10

description CLIENT

mac-address cafe.cafe.cafe

vrf forwarding GREEN

ip dhcp relay source-interface Loopback10

ip address 172.30.208.1 255.255.255.128

ip helper-address vrf RED 192.168.1.10 <-- Leaking from GREEN to RED

device#show run interface vlan 20

interface Vlan20

description SERVER

mac-address abcd.abcd.abcd

vrf forwarding RED                  <--- Server is in VRF RED (Same VTEP)

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

device# show plat soft fed switch active punt asic-cause br

ASIC Cause Statistics Brief

+-----------------------------------------------------------------------------------+

| Source |         Cause        |           Rx            |           Drop          |

|        |                      |     cur    |    delta   |     cur    |    delta   |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

LPTS   DHCPv4 S to S           577087870         9219        30905            7  <-- Drops in this counter

LPTS   DHCPv4 C to S               56467            0        56467            0

솔루션

해결책에는 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 버전을 업그레이드하는 작업이 포함됩니다. 이 단계에서는 프로세스를 간략하게 설명합니다.

1단계: 문제 파악

다음 명령을 사용하여 문제를 식별합니다.

device#show plat soft fed switch active punt asic-cause br

2단계: 패치 적용

문제를 해결하는 Cisco 버그 ID CSCwm44805에 수정 사항을 적용합니다. 버전 17.15.1 이상 이전 출시된 열차에서는 이 문제를 해결할 계획이 없습니다.

3단계: 소프트웨어 업그레이드

활성 스위치를 최신 버전으로 업그레이드하고 SVL에서 다시 스위치를 초기화합니다.

device#install add file bootflash:cat9k_iosxe.17.15.1.SPA.bin activate commit

4단계: 업그레이드 확인

업그레이드를 확인하고 문제가 해결되었는지 확인합니다.

device#show version

관련 정보

- Cisco 기술 지원 및 다운로드

- Cisco 버그 ID CSCwm44805