목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

MVS에 로그인

TCP/IP가 실행 중인지 확인

옵션 1 - DA(Display Active) 명령 사용

옵션 2 - TSO 콘솔에서 명령 항목 보기

TCP/IP 프로필 수정 및 찾아보기

CHPID가 온라인 상태인지 확인

경로가 온라인 상태인지 확인

디바이스가 온라인 상태인지 확인

CHPID 온라인 또는 오프라인 변경

온라인 또는 오프라인으로 경로 변경

온라인 또는 오프라인으로 디바이스 변경

CIP 상태 확인

관련 정보

소개

이 문서에서는 MVS(Multiple Virtual Storage) 및 OS/390 구성에 대한 지침을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

MVS에 로그인

MVS에 로그인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

대부분의 경우 초기 로그인 프롬프트는 다음과 유사합니다.

IKJ56700A ENTER USERID - CEMVS1

1. 프롬프트가 표시되면 이 세션에 대해 사용 중인 사용자 ID를 입력합니다.

2. 암호만 입력하고 Return 키를 누르면 TSO/E(Time Sharing Option Extensions) 로그온 패널이 표시됩니다.

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- TSO/E LOGON -----------------------------------

Enter LOGON parameters below:

Userid    ===> CEMVS1

Password  ===>

Procedure ===> IKJACCNT

Acct Nmbr ===>

Size      ===> 4096

Perform   ===>

Command   ===>

Enter an 'S' before each option desired below:

-Nomail         -Nonotice        -Reconnect        -OIDcard

PF1/PF13 ==> Help    PF3/PF15 ==> Logoff    PA1 ==> Attention    PA2 ==> Reshow

----------------------------------------------------------------------------------

문맥에 따른 도움말을 요청하려면 입력 필드에 물음표(?)를 입력합니다.

3. 옵션을 선택합니다.

선택 하려면 명령 프롬프트("옵션 선택 ===>") 뒤에 패널의 참조 레이블을 입력하고 Return 키를 누릅니다.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===>

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

참고: 이 문서의 지침은 대부분의 구현에 나타나는 패널인 이 첫 번째 패널을 기반으로 합니다.

이 패널과 나머지 TSO 패널은 크게 다를 수 있습니다.하지만, 그것들은 한 가게마다 다릅니다.MVS에 로그인의 3단계에 표시된 패널의 PDF 기능 아래에 나열된 것과 비슷한 선택 사항을 찾지 못한 경우 PDF 또는 ISPF라고 하는 패널에서 선택 항목을 찾아 선택합니다.

참고: MVS에 로그인 단계 3의 패널 아래쪽에 표시된 PF(Program Function) 키 선택이 패널에 나타나지 않으면 명령줄에 PFSHOW ON을 입력하고 Return을 눌러 켜십시오.

다른 패널로 이동한 후 이 첫 번째 패널로 돌아가려면 F3 또는 "끝"에 해당하는 PF 키를 누릅니다. End PF 키를 누를 때마다 한 패널을 뒤로 이동합니다.

TCP/IP가 실행 중인지 확인

TCP/IP가 실행 중인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 첫 번째 패널에서 SDSF 옵션을 선택하여 SDSF(System Display and Search Facility) 패널에 연결합니다.이 예에서 L2를 선택합니다.

참고: 상점에서 SDSF를 사용하지 않는 경우 IOF(Interactive Operator Facility)에 대한 옵션이 있을 수 있습니다. IOF 구현은 SDSF와 유사합니다.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> L2

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF 메뉴 패널은 다음에 표시되는 화면입니다.

-------------------------------------------------------------------------------

V1R3M3 ------------------  SDSF PRIMARY OPTION MENU  --------------------------

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

Type an option or command and press Enter.

LOG       - Display the system log

DA        - Display active users of the system

I         - Display jobs in the JES2 input queue

O         - Display jobs in the JES2 output queue

H         - Display jobs in the JES2 held output queue

ST        - Display status of jobs in the JES2 queues

PR        - Display JES2 printers on this system

INIT      - Display JES2 initiators on this system

TUTOR     - Short course on SDSF (ISPF only)

END       - Exit SDSF

Licensed Materials - Property of IBM

5665-488 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1992. All rights reserved.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or

disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. TCP/IP가 실행 중인지 확인하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 옵션 1 - DA(Display Active) 명령 사용

- 옵션 2 - TSO 콘솔에서 명령 항목 보기

옵션 1 - DA(Display Active) 명령 사용

TCP/IP가 실행 중인지 확인하기 위해 활성 TCP/IP 프로세스를 표시할 수 있습니다.다음 단계를 수행합니다.

1. 시스템의 활성 사용자를 표시하려면 DA를 선택합니다.

2. DA 패널이 표시되면 Command Input 라인에 접두사 tcpip*를 입력합니다.

목록이 TCP/IP 프로세스만 표시되도록 필터링합니다.둘 이상의 TCP/IP 스택이 실행 중인 경우 여러 항목이 나열됩니다.항목이 표시되지 않으면 TCP/IP가 실행되고 있지 않음을 나타낼 수 있습니다.TCP 스택의 명명 규칙에는 제한이 없으므로 다른 이름으로 실행할 수 있습니다.

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF DA CPAC  PAGING    1  SIO    19  CPU  96%         LINE 1-1 (1)

COMMAND INPUT ===> prefix tcpip*                               SCROLL ===> PAGE

NP JOBNAME  STEPNAME PROCSTEP JOBID    OWNER    C POS DP PGN REAL PAGING    SIO

TCPIP    TCPIP    TCPIP    STC05793 ++++++++   NS  71   5  483   0.00   0.00

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

옵션 2 - TSO 콘솔에서 명령 항목 보기

TCP/IP가 실행 중인지 확인하기 위해 TSO 콘솔에서 명령 출력을 볼 수 있습니다.다음 단계를 수행합니다.

1. 시스템 로그(syslog) 파일을 보려면 Log를 선택합니다.

다음과 유사한 화면이 나타납니다.

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

N 0000000 CPAC     94342 12:59:21.24 STC05835 00000010  ITP050I NO NETWORKS INIT

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.67          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.69          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.71          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.76          00000001  IST314I  END

NC0000000 CPAC     94342 12:59:52.97 TSU05843 00000210  F TCPIP,DFLTAPPL,TSO

N 4040000 CPAC     94342 12:59:53.35 STC05793 00000010  MVPMVP079I MVP Default A

N 4000000 CPAC     94342 13:00:20.47 STC05849 00000010  ERB101I ZZ : REPORT AVAI

N 4040000 CPAC     94342 13:01:01.11          00000010  CSV210I LIBRARY LOOKASID

N 0200000 CPAC     94342 13:01:35.64 TSU05843 00000010  $HASP150 MILROY2  OUTGRP

N 0200000 CPAC     94342 13:01:50.54          00000010  $HASP160 PRT1     INACTI

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.26          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.36          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.49          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.53          00000001  IST314I  END

N 4000000 CPAC     94342 13:03:01.88          00000001  IST590I  CONNECTIN  ESTA

N 0000000 CPAC     94342 13:03:12.44 TSU05843 00000210  IEA630I  OPERATOR MILROY

NC0000000 CPAC     94342 13:03:15.24 MILROY2  00000210  F T,Q

NR0000000 CPAC     94342 13:03:16.04 TSU05843 00000010  IEE345I MODIFY   AUTHORI

N 4000000 CPAC     94342 13:03:28.44          00000010  IST380I  ERROR FOR ID =

0100000 CPAC     00.18.50 STC05659 @05 ITP904E ITPECHO: ENTER NEW PARMS, 'U' OR

8000000 CPAC     19.56.40          *04 DSI803A CNM01    REPLY INVALID. REPLY WIT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. 시스템 메시지를 보려면 F11을 누르거나 "오른쪽"의 PF 키를 누릅니다.

syslog는 운영자 콘솔로 이동하는 모든 시스템 메시지 및 명령 출력의 레코드를 유지합니다.줄 읽기가 *** 데이터 맨 아래 ***가 표시되지 않으면 명령 입력 프롬프트에 M을 입력하고 "Down"(이 경우 F8)의 PF 키를 누릅니다.

3. 완료되면 명령 입력 프롬프트에서 명령/D A,L을 실행합니다.선행 슬래시 표시[/]를 포함해야 합니다.

이 명령은 MVS 시스템에서 실행 중인 모든 작업을 표시합니다.

4. syslog 화면이 자동으로 업데이트되지 않습니다."Down"(이 경우 F8)의 PF 키를 눌러 display 명령의 출력을 표시합니다.

출력은 다음과 유사합니다.

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

0210  D A,L

0010  IEE114I 13.04.13 94.342 ACTIVITY 884

0010   JOBS     M/S    TS USERS    SYSAS    INITS   ACTIVE/MAX VTAM     OAS

0010  00001    00016    00012      00018    00009    00012/00025       00000

0010   LLA      LLA      LLA      NSW  S  CNMNET   CNMNET   NET      NSW  S

0010   VLF      VLF      VLF      NSW  S  CNMPROC  CNMPROC  NETVIEW  NSW  S

0010   CNMPSSI  CNMPSSI  NETVIEW  NSW  S  APPC     APPC     APPC     NSW  S

0010   ASCH     ASCH     ASCH     NSW  S  JES2     JES2     IEFPROC  NSW  S

0010   TSO      TSO      STEP1    OWT  S  TPNSECHO TPNSECHO ITPECHO  OWT  S

0010   TPNSECHS TPNSECHS ITPECHO  OWT  S  TCPIP    TCPIP    TCPIP    NSW  S

0010   FTPSERVE FTPSERVE FTPSERVE NSW  S  TPNS2    T        GO       IN   S

0010   RMF      RMF      IEFPROC  NSW  S  RMFGAT   RMFGAT   IEFPROC  NSW  S

0010   ACCEPT   S1                IN   J

0010  CISCO02 OWT      LARRYP  OWT      LEP01   OWT      DSHIM   OWT

0010  VRAWAT  OWT      CISCO03 OWT      GLENN   OWT      CISCO06 OWT

0010  MILROY2 OWT      MURRAY1 OWT      CEMVS1  OWT      MURRAY2 OWT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

이 시스템에서 TCP/IP가 실행되고 있음을 확인할 수 있습니다.

이 방법을 사용하여 시스템 정보를 얻는 것은 시스템 콘솔에 있는 것과 유사합니다.그러나 이 메서드 명령을 사용하려면 슬래시(/) 앞에 슬래시(/)가 와야 시스템에 반영됩니다.또한 이 방법으로 화면이 자동으로 업데이트되지 않습니다.

TCP/IP 프로필 수정 및 찾아보기

TCP/IP 프로필을 수정하려면 다음 정보를 알아야 합니다.

- TCP/IP 프로필의 데이터 세트 이름은 무엇입니까?

- TCP/IP 프로필 데이터 집합이 카탈로그화되었습니까?그렇지 않은 경우 DASD(Direct Access Storage Device)의 VOLSER(Volume Serial Number)는 무엇입니까?

- TCP/IP 프로필을 수정할 권한이 있습니까?

이 정보를 참조하여 다음 지침을 진행할 수 있습니다.

1. 옵션 3을 선택하여 [유틸리티] 패널로 이동한 다음 옵션 4를 선택하여 [데이터 세트 목록 유틸리티] 패널로 이동합니다.

패널은 다음과 같습니다.

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- DATA SET LIST UTILITY -----------------------------

OPTION  ===>

blank - Display data set list *          P  - Print data set list

V     - Display VTOC information only    PV - Print VTOC information only

Enter one or both of the parameters below:

DSNAME LEVEL  ===>

VOLUME        ===>

INITIAL DISPLAY VIEW     ===> VOLUME   (VOLUME,SPACE,ATTRIB,TOTAL)

CONFIRM DELETE REQUEST   ===> YES      (YES or NO)

* The following line commands will be available when the list is displayed:

B - Browse data set      C - Catalog data set      F - Free unused space

E - Edit data set        U - Uncatalog data set    = - Repeat last command

D - Delete data set      P - Print data set

R - Rename data set      X - Print index listing

I - Data set information M - Display member list

S - Information (short)  Z - Compress data set     TSO cmd, CLIST or REXX exec

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

TCP/IP 프로필에 대해 제공되는 데이터 집합 이름은 마침표(.)로 구분된 데이터 집합 이름 한정자로 구성됩니다. 첫 번째 한정자를 디렉터리로 지정하고 마지막 한정자를 해당 디렉터리의 파일 이름으로 간주합니다."DSName Level" 프롬프트에서 한정자를 입력하면 해당 한정자로 시작하는 모든 데이터 집합이 표시됩니다.따라서 전체 데이터 세트 이름을 입력하면 하나의 파일만 표시됩니다.

2. DSName Level 프롬프트 뒤에 데이터 집합 이름 한정자를 입력합니다.

"TCPIP"(최상위 한정자)만 입력하면 출력은 다음과 유사합니다.

-------------------------------------------------------------------------------

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH TCPIP ---------------- CHARS 'PROFILE' FOUND

COMMAND ===>                                                  SCROLL ===> PAGE

COMMAND      NAME                                      MESSAGE          VOLUME

-------------------------------------------------------------------------------

TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPERROR                                  CSCNCP

E        TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPIP                                     CSCCAT

TCPIP.V2R2M1.SEZACMAC                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZACMTX                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADBRM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADPIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIP                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.TELNETSE.TCPXLBIN                                 CSCCAT

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

참고: 표시된 것은 상위 레벨 한정자 "TCPIP"로 시작하는 모든 데이터 세트 이름의 목록입니다. 특정 TCP/IP 프로필을 보려면 이 화면의 Command 필드에 B 또는 E를 배치하여 프로필을 선택합니다.

- B를 입력할 경우 TCP/IP 프로파일을 탐색할 수 있지만 변경할 수는 없습니다.

- E를 입력할 경우, TCP/IP 프로필을 수정할 수 있습니다. 단, 권한이 있어야 합니다.TCP/IP 프로필에 대한 변경 사항은 "Exit"에 해당하는 PF 키를 누르면 저장됩니다.

저장하지 않을 변경 사항을 실수로 변경한 경우 명령 프롬프트 후 cancel을 입력합니다.

CHPID가 온라인 상태인지 확인

CHPID(Channel Path Identifier)가 온라인 상태인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 시스템 콘솔에서 D M=DEV(XXX)( XXX는 확인할 디바이스 번호)를 실행합니다.

출력은 다음과 유사합니다.

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. 해당 CHPID 번호를 찾은 다음 CHP Physical Online 행을 찾습니다.

CHP Physical Online 출력은 CHPID가 온라인 상태인지 오프라인인지를 표시합니다.이 예에서 "Y"를 확인합니다.

경로가 온라인 상태인지 확인

경로가 특정 장치에 대해 온라인 상태인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 시스템 콘솔에서 D M=DEV(XXX)(XXX는 확인할 디바이스 번호) 명령을 실행합니다.

출력은 다음과 유사합니다.

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. 해당 CPID 번호를 찾은 다음 Path Online 행을 찾습니다.

Path Online 출력은 경로가 온라인 상태인지 오프라인인지를 표시합니다.이 예에서 Y를 확인합니다.

디바이스가 온라인 상태인지 확인

디바이스가 온라인 상태인지 확인하려면 시스템 콘솔에서 D U,,,XXX,2 명령을 실행합니다.(XXX는 워크스테이션용 공통 링크 액세스[CRO] 장치 두 개 중 첫 번째 장치를 의미합니다.)

출력은 다음과 유사합니다.

0210  D U,,,580,2

0010  IEE450I 12.50.16 UNIT STATUS 817

0010  UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE   UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE

0010  580  CTC  O                         581  CTC  O

상태 필드 아래에 나열된 출력은 다음 항목 중 하나입니다.

출력

정의

O

온라인

오프라인

오프라인

A

할당(TCP/IP와 같은 시스템 애플리케이션에 할당)

A-BSY

Allocated Busy(할당됨)(TCP/IP와 같은 시스템 애플리케이션에 할당되고 사용 중)

CHPID 온라인 또는 오프라인 변경

CHPID를 온라인으로 변경하려면 시스템 콘솔에서 CF CHP(XX),ONLINE 명령을 실행합니다.(XX는 온라인으로 변경할 수 있는 CHPID입니다.) 이 명령의 출력이 성공적으로 완료될 때까지 기다립니다.

CHPID를 오프라인으로 변경하려면 CF CHP(XX),OFFLINE 명령을 동일한 방식으로 실행합니다.

온라인 또는 오프라인으로 경로 변경

온라인으로 디바이스의 경로를 변경하려면 시스템 콘솔에서 V PATH(XXX-YYY,ZZ),ONLINE 명령을 실행합니다.(XXX는 두 개의 CALLW 디바이스 중 첫 번째 YYY는 CALLO 디바이스 중 두 번째, ZZ는 온라인에서 다양한 경로를 제공합니다.) 이 명령의 출력이 성공적으로 완료될 때까지 기다립니다.

오프라인 상태의 디바이스에 대한 경로를 변경하려면 V PATH(XXX-YYY,ZZ), OFFLINE 명령을 동일하게 실행합니다.

온라인 또는 오프라인으로 디바이스 변경

온라인으로 디바이스를 변경하려면 시스템 콘솔에서 V XXX-YYY,ONLINE 명령을 실행합니다.(XXX는 두 개의 CALLW 디바이스 중 첫 번째 XXX이고 YYY는 CALLO 디바이스 중 두 번째 디바이스입니다.) 이 명령의 출력이 성공적으로 완료될 때까지 기다립니다.

오프라인으로 디바이스를 변경하려면 동일한 방법으로 V XXX-YYY,OFFLINE 명령을 실행합니다.

CIP 상태 확인

CIP(Channel Interface Processor)의 상태를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 첫 번째 패널에서 명령 패널로 이동하는 옵션(이 예에서 6)을 선택합니다.

-------------------------------------------------------------------------------

CISCO SYSTEMS INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> 6

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

TSO Command Processor 패널이 다음에 표시됩니다.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. "====>" 프롬프트 뒤에 netstat devlinks 명령을 실행하고 Return 키를 누릅니다.

화면에 응답 정보가 직접 표시됩니다.디스플레이 내에 "***"가 나타날 때마다 Return을 누릅니다.

참고:  "***"는 "—More—"와 같습니다.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Device CIP1              Type: CLAW        Status: Ready

Queue size: 0            Address: 0580

Link CHIP1            Type: IP          Net number: 1

***

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

이 출력은 CIP 디바이스 및 CIP와 관련된 기타 정보를 제공합니다.

netstat 명령에 대한 자세한 내용은 샘플 netstat 명령 출력 문서를 참조하십시오.

관련 정보

- 기술 지원

- 제품 지원

- Technical Support - Cisco Systems