목차

소개

HyperFlex 서버를 일반 FI 관리 또는 독립형 UCS 서버로 재사용할 수 있는 옵션은 무엇입니까?

드라이브

Product-ID 또는 PID

M6 개인

UCSM 관리 서버용

독립형 서버(HX Edge 또는 이미 독립형 서버로 변환)

지원

소개

이 문서에서는 HyperFlex 플랫폼을 사용하지 않기로 결정한 경우 다른 용도로 HyperFlex 서버를 다시 사용하는 옵션에 대해 설명합니다. 이는 표준 HyperFlex(HX) 클러스터, 확장 클러스터 및 에지 클러스터의 UCS(Unified Computing System) 노드에 적용됩니다.

HyperFlex 서버를 일반 FI 관리 또는 독립형 UCS 서버로 재사용할 수 있는 옵션은 무엇입니까?

HyperFlex-server를 일반 UCS-server로 사용할 수 있으며 다음 사항에 유의해야 합니다.

드라이브

HyperFlex에서는 스토리지 컨트롤러 VM(가상 머신)이 통과 모드에서 디스크 및 이중화를 처리합니다. HX 노드는 SAS(Serial-attached SCSI) HBA(Host Bus Adapter) 디스크 컨트롤러와 함께 제공되므로, 디스크가 JBOD(Just a Bunch of Disks)로 운영 체제에 제공되며 OS 레벨에서 디스크 이중화를 처리해야 합니다.

HyperFlex 노드에는 여러 유형의 드라이브가 설치되어 있으므로 사용 사례 및 부팅 순서와 관련하여 이 점을 염두에 두어야 합니다.

- 객실 정리

- 용량

- 캐시

- 부팅/시스템(M4의 SD 카드, M5 및 M6의 M.2 SSD)

Product-ID 또는 PID

M4 및 M5 HyperFlex 노드는 PID가 다르므로 서버를 사용하려는 제품의 호환성 매트릭스에 표시되지 않을 수 있습니다. 일반적으로 서버는 동일한 세대 및 유형의 UCS(Unified Computing System) 변형과 같습니다.

일부 제품의 경우 완벽하게 지원하려면 특정 HBA(Host Bus Adapter) 및 드라이브가 필요합니다.

M6 개인

M6 기반 HX 서버의 용도를 변경하기 전에 이러한 노드를 Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix 솔루션으로 변환하는 옵션이 있을 수 있으므로 어카운트 매니저와 대화하는 것이 좋습니다.

M6 서버는 HyperFlex 서버로 사용될 때 서버 개성이 설정되어 있습니다. M4 및 M5 서버에 대해 다른 PID가 제공되지 않습니다.

성격을 리셋하거나 지우기 위해, 언급된 단계를 사용할 수 있다.

UCSM 관리 서버용

1. UCS Manager(UCSM) IP에 대한 SSH(Secure Shell)

2. 특정 서버에 액세스합니다.

UCS-A# scope server <server-num>

3. 개성에 액세스합니다. 기본적으로 HX 서버의 경우 이 설정은 1입니다.

UCS-A/server # scope personality 1

4. 선택적으로, 현재 설정된 성격을 확인합니다.

UCS-A/server/personality # show

5. 성격 지우기:

UCS-A/server/personality # clear personality

6. 변경 사항을 커밋하고 저장합니다.

UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer

독립형 서버(HX Edge 또는 이미 독립형 서버로 변환)

1. CIMC(Cisco Integrated Management Controller) IP에 SSH를 적용합니다.

2. 범위 섀시.

C240-M6-01-CIMC# scope chassis

3. 성격 지우기:

C240-M6-01-CIMC /chassis # clear-personality ?

<Personality Name> Name of personality to delete. Leave Empty if all personalities needs to be deleted

지원

UCS 하드웨어는 보증 또는 계약에 따라 계속 지원됩니다.

M4 기반 HX 노드는 2024년 3월 12일에 지원이 중단되었습니다.