목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

추가 배경 정보

절차

보호되지 않은 VM 동작

복제 쌍의 동작

문제 해결

VM 보호 확인

데이터 보호 피어 목록 확인

필요한 경우 피어를 수동으로 삭제

고려 사항

일반적인 문제

종속성 문제

연결 문제

관련 정보

소개

이 문서에서는 Hyperflex에서 복제를 지우는 방법을 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 다음 항목에 대한 지식을 권장합니다.

- UCSM(Unified Computing System Manager)

- 하이퍼플렉스

- vCenter

- 네트워킹

- DNS

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- HyperFlex Connect 5.0.2d

- Hyperflex Stretch 클러스터

- Hyperflex 표준 클러스터

- UCSM 4.2(1l)

- vCenter 7.0 U3

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

필요한 경우 복제 컨피그레이션을 지울 수 있습니다. 클러스터는 새 타겟과 페어링될 수 있습니다. 이를 위해서는 클러스터에서 현재 복제 컨피그레이션을 지워야 합니다.

추가 배경 정보

- 데이터 보호를 지우려면 모든 VM의 보호를 해제해야 합니다. 그런 다음 보호 그룹에서 제거합니다.

- 보호 그룹에 속한 VM이 없는 경우 보호 그룹이 클러스터에 남아 있을 수 있습니다.

- 복제 쌍의 종속성이 로컬 및 원격 두 클러스터 유형에서 모두 제거되었는지 확인합니다.

- 이 작업을 수행하려면 두 클러스터 모두에 대한 관리자 액세스가 필요합니다.

절차

1단계. Hyperflex 시스템에 관리자로 로그인하고 왼쪽 작업창에서 Replication 옵션으로 이동합니다.

복제 옵션

2단계. VM의 보호를 해제하려면 Local VMs(로컬 VM) > All Protected VMs(모든 보호된 VM)로 이동합니다. 모든 VM을 선택하려면 이 확인란을 선택합니다. 그런 다음 보호 해제를 클릭합니다.

VM 보호 해제

3단계. 보호 그룹에서 VM을 제거하고 Local VMs(로컬 VM) > All Protected VMs(모든 보호된 VM)로 이동합니다. 확인란을 선택하여 모든 VM을 선택한 다음 그룹에서 제거를 누릅니다.

보호 그룹에서 VM 제거

VM의 보호를 해제할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 보호 해제를 클릭합니다.

Uprotect 확인

보호를 해제하면 VM이 더 이상 목록에 나타나지 않습니다.

VM 보호 지우기

보호되지 않은 VM 동작

- VM의 보호를 해제하려면 eth2를 통해 클러스터 간에 연결해야 합니다.

- VM이 보호에서 제거되지 않은 경우 ping을 사용하여 연결을 테스트하고 eth2가 실행 중인지 확인합니다. 연결이 없고 eth2가 실행되고 있지 않으면 TAC에서 케이스를 엽니다.

보호 그룹에 속한 VM이 없는 경우 보호 그룹을 삭제하는 것이 좋습니다. 이는 필수 사항이 아닙니다.

보호 그룹 삭제

보호 그룹을 삭제할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 삭제를 클릭합니다.

보호 그룹 삭제 확인

4단계. 데이터 저장소 매핑을 제거하고 Replication> Replication Pairs>Edit를 선택합니다.

데이터 저장소 종속성 제거

매핑되지 않을 데이터 저장소를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 원격을 선택하고 매핑된 각 데이터 저장소에 대해 이 데이터 저장소를 매핑하지 않음 옵션을 선택합니다. 그런 다음 Map Datastore(데이터 저장소 매핑)를 클릭합니다.

데이터 저장소 매핑 해제

참고: 데이터 저장소가 매핑되지 않은 경우 복제 쌍 삭제를 계속하려면 HX 연결을 새로 고쳐야 합니다.

5단계. 로컬 및 원격 클러스터의 복제 쌍을 삭제합니다. 복제 >복제 쌍>삭제를 선택합니다.

쌍 삭제

쌍을 제거하려면 원격 클러스터 관리자 자격 증명이 필요합니다. 자격 증명을 입력하고 삭제를 클릭합니다.

피어 삭제 확인

복제 쌍의 동작

- 복제 쌍이 삭제되면 더 이상 로컬 클러스터와 원격 클러스터 사이의 가상 시스템에 대한 보호를 구성할 수 없습니다.

- 이 작업을 수행하면 두 클러스터의 보호가 모두 지워집니다

- 복제 네트워크 테스트는 복제 쌍을 실행하거나 수정하려고 할 때 수행됩니다.

- 복제 네트워크 테스트는 데이터 저장소의 매핑을 해제하려고 할 때도 수행됩니다.

- 복제 테스트를 통과하지 못하면 변경이 허용되지 않습니다. 필요한 경우 이 문서의 Troubleshoot(문제 해결) 세션을 참조하여 연결을 확인하십시오.

- eth2 연결에 대한 추가 지원을 받으려면 TAC에서 케이스를 여십시오.

6단계. 복제 네트워크를 지우려면 다음 명령을 사용합니다.

stcli drnetwork cleanup

CleanUp LocalCleanUp

Remote(로컬 정리 원격)

참고: stcli drnetwork cleanup 명령이 로컬 및 원격 클러스터에서 모두 실행되는지 확인합니다.

HX Connect의 Activity(작업) 탭에서 데이터 복제 네트워크 정리를 모니터링할 수 있습니다.

데이터 복제 네트워크 정리 모니터링

Refresh HX connect data replication network configuration(HX 연결 데이터 복제 네트워크 컨피그레이션 새로 고침)이 구성되지 않은 것으로 표시되며 필요한 경우 다시 구성할 수 있습니다.

데이터 복제 네트워크 삭제됨

문제 해결

VM 보호 확인

보호되는 VM이 없는지 확인합니다. 이를 확인하려면 다음 명령을 사용하십시오.

stcli dp vm list --brief

보호된 VM의 예:

보호된 VM을 나열하는 방법

보호되는 VM이 없는 예

보호되는 VM 없음

참고: 보호되는 VM이 없는지 확인합니다. 다음 이미지는 VM 보호의 예를 보여줍니다.

데이터 보호 피어 목록 확인

Peer List(피어 목록)를 선택할 수 있습니다. 복제를 지울 때 항목이 표시되지 않도록 하려면 다음 명령을 사용합니다.

stcli dp peer list

구성된 데이터 보호 피어의 예:

피어 목록 확인 방법

다음은 지워진 데이터 보호 피어의 예입니다.

피어 지워진 예

필요한 경우 피어를 수동으로 삭제

원격 피어를 영구적으로 사용할 수 없거나 오랫동안 사용할 수 없는 경우 이 명령은 피어 관계를 지우기 위한 것입니다.

stcli dp peer forget --name <pair-name>

peer forget 명령의 예:

Replication Peer Forget 명령

고려 사항

- 이 문서의 절차에서 볼 수 있듯이 클러스터 페어링은 HX 연결에서 지워집니다

- 클러스터 중 하나가 서로 연결되어 있을 때 이 명령이 잘못 실행된 경우 다른 피어에서도 실행되는지 확인합니다.

- 이 명령은 실행 중인 클러스터의 피어 세부 사항만 지웁니다.

일반적인 문제

종속성 문제

데이터 저장소 매핑과 함께 VM 보호가 제거되었는지 확인합니다.

VM 보호/데이터 저장소 매핑을 제거하지 않고 복제 쌍을 삭제하려고 하면 종속성을 삭제해야 함을 나타내는 팝업 창이 나타납니다.

피어 삭제 오류

참고: eth2 네트워크의 클러스터 간에 통신 문제가 있는 경우 이 작업을 완료할 수 없습니다.

연결 문제

각 클러스터의 각 스토리지 컨트롤러 가상 시스템이 eth2를 통해 피어와 활발하게 통신하므로 연결 문제로 인해 정리 프로세스에 문제가 발생할 수 있습니다. 하나 이상의 컨트롤러 가상 머신이 eth2 네트워크를 통해 응답하지 않을 경우 복제 및 정리 작업이 실패할 수 있습니다.

- eth2가 있는지 확인합니다. 각 스토리지 컨트롤러 가상 시스템에서 ifconfig 명령을 사용하여 eth2가 작동 중인지 확인합니다(작동 중이 아닌 경우). TAC 개입이 필요합니다.

- ping을 사용하여 각 스토리지 컨트롤러 가상 머신의 eth2 인터페이스 간 연결을 테스트합니다.

Eth2 Ping 테스트 예

- 두 클러스터의 복제 VLAN이 일치하는지 확인합니다.

- 클러스터 간의 모든 경로에 복제 VLAN이 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다.

- 복제 네트워크에 대해 로컬 및 원격 클러스터 모두에서 MTU 일치 확인

- 연결을 확인하려면 Test Remote Replication Network 옵션을 사용하십시오. Replication을 선택하고 클러스터 페어링에서 Actions(작업) > Test Remote Replication Network(원격 복제 네트워크 테스트)를 선택합니다.

원격 복제 네트워크 테스트

- Activity 탭에서 이 작업을 모니터링합니다.

성공적인 테스트의 예:

테스트 성공 예

실패한 테스트의 예:

테스트 실패

관련 정보

- Cisco HyperFlex Data Platform 관리 가이드, 릴리스 5.0

- Cisco HyperFlex Data Platform CLI 가이드, 5.0

- Cisco 기술 지원 및 다운로드