목차

소개

배경 정보

해결 방법/단계

다음을 확인합니다.

VMware ESXi

Hyper-V

문제 해결

소개

이 문서에서는 UCSM(Unified Computing System Manager)에서 M.2 드라이브 펌웨어가 활성화될 때 M.2 드라이브 펌웨어 업그레이드를 수행하는 방법에 대해 설명합니다.이 문제는 UCS와 HX(Hyperflex) 통합 업그레이드가 HX Connect에서 수행되고 펌웨어를 실행하는 M.2 드라이브가 D0MU049이고 펌웨어 D0MH072로 업그레이드되는 경우에만 발생합니다.

배경 정보

D0MH072로 업그레이드할 수 있는 D0MU049에서 중간 버전의 D0MU054로 M.2 드라이브 펌웨어를 업그레이드하려면 이 해결 방법을 따르십시오. 이 문제는 펌웨어에 따라 다르며 모든 클러스터 유형에 적용됩니다.

참고:업그레이드 작업을 한 번에 하나의 노드를 롤링 업그레이드하여 수행합니다.클러스터가 항상 정상인지 확인합니다.

UCS 서버 펌웨어 패키지

M.2 드라이브 FW

UCS 3.2.3e C, 3.2.3g C, UCS 4.0.1a C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MU049.bin

UCS 3.2.3h C, UCS 4.0.1b C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MU054.bin

UCS 4.0.4e C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MH072.bin

이 패키지 정보의 변경 사항은 릴리스 번들 정보를 참조하십시오.

해결 방법/단계

1단계. M.2 드라이브가 영향을 받는 펌웨어를 실행하는지 확인합니다.이미지에 표시된 대로 UCSM > Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server < ID >로 이동합니다.

HX 노드를 4.0.4e C-bundle로 업그레이드하기 전에 M.2 드라이브의 펌웨어를 D0MU049에서 D0MU054로 업그레이드해야 합니다.

2단계. HUU를 로드하기 전에 Service-Profile에 호스트 펌웨어 정책이 "Not Set"로 설정되어 있는지 확인합니다.이 단계는 서비스 프로필과 실제 하드웨어 간의 충돌을 방지하기 위해 중요합니다.

Host-Firmware-Policy를 "Not Set"으로 설정하지 못하면 시스템에서 이미지에 표시된 대로 호스트 펌웨어 정책당 D0MU049 버전으로 드라이브를 다시 다운그레이드합니다.

3단계. HX 시리즈에 해당하는 C-Series 플랫폼용 4.0.2d HUU를 다운로드합니다.이 예에서는 HXAF240c M5SX용 HUU - ucs-c240m5-huu-4.0.2d.iso가 사용됩니다.

여기서 ISO를 다운로드합니다.

4단계. M.2 펌웨어를 업그레이드하려는 서버로 KVM(키보드/비디오/마우스)을 열고 Virtual Media를 통해 HUU를 매핑합니다.

이미지에 표시된 대로 가상 미디어를 활성화합니다.

HUU를 선택하고 Map Drive를 클릭합니다.

5단계. 서버를 수동으로 다시 시작하고 부팅 메뉴로 이동합니다.BIOS 화면에서 F6을 누릅니다.

6단계. Cisco vKVM-Mapped vDVD 옵션을 선택합니다.HUU 로딩을 보기 시작해야 합니다.

7단계. HUU가 성공적으로 로드되면 최종 사용자 사용권 계약을 승인해야 합니다.

8단계. 서버가 모든 구성 요소를 검색하며, 완료되면 모든 구성 요소가 표시됩니다.

Update & Activate All을 선택하지 마십시오.Host Firmware Policy만 사용하여 통합 서버를 업그레이드하는 것이 좋습니다.

아래 스토리지 드라이브 탭에서 M.2 드라이브를 선택한 후 업데이트 단추를 클릭합니다.

확인 메시지를 수락하고 업데이트를 진행합니다.완료되면 시스템이 업데이트 프로세스를 시작합니다.

9단계. M.2 드라이브를 선택하고 활성화를 클릭합니다.이미지에 표시된 대로 활성화 프로세스를 진행하려면 예를 누릅니다.

이미지에 표시된 대로 업데이트 프로세스가 성공적으로 보고됩니다.

10단계. Exit를 선택하여 M.2 드라이브에서 새 펌웨어를 활성화합니다.시스템이 자동으로 다시 로드됩니다. KVM 세션에서 HUU를 매핑 해제합니다.시스템이 운영 체제로 부팅되어야 합니다.

M.2 드라이브의 펌웨어가 HUU로 업그레이드되었지만 UCSM은 이 변경 사항에 대한 가시성을 가지지 않습니다.따라서 UCSM은 D0MU049를 계속 보고합니다.

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

VMware ESXi

ESXi에서 esxcli 스토리지 코어 디바이스 목록을 실행하고 드라이브의 펌웨어 버전을 확인합니다.

[root@hx-01-esxi-01:~] esxcli storage core device list

t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS)

Has Settable Display Name: true

Size: 228936

Device Type: Direct-Access

Multipath Plugin: NMP

Devfs Path: /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Vendor: ATA

Model: Micron_5100_MTFD

Revision: U054 <--- firmware version

또는 아래와 같이 dmesg를 확인하십시오.

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4] dmesg | grep -i ATA-10

2020-01-16T17:36:22.945Z cpu2:33483)<6>ata1.00: ATA-10: Mircon_5100_MTFDDAV240TCB, D0MU054, max UDMA/133

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4]

Hyper-V

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.