목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

기타 요구 사항

구성

네트워크 다이어그램

구성

사이트 A 구성

사이트 B 구성

HX 감시 VM 구축

스트레치 클러스터 만들기

다음을 확인합니다.

데이터 저장소 생성

소개

Hyperflex 확장 클러스터는 지리적으로 분산된 노드를 포함하는 단일 클러스터입니다.클러스터의 양쪽 모두 특정 사용자 VM의 기본 역할을 합니다.이러한 VM의 데이터는 다른 사이트에서 동기식으로 복제됩니다.확장된 클러스터를 사용하면 사이트 중 하나가 완전히 다운되더라도 전체 클러스터에 액세스할 수 있습니다.일반적으로 이러한 사이트는 지연 시간이 짧은 전용 고속 링크로 연결됩니다.

HyperFlex 확장 클러스터를 사용하면 높은 가동 시간(거의 0의 복구 시간 목표)과 데이터 손실 없는(제로 복구 지점 목표)을 필요로 하는 미션 크리티컬 워크로드에 대해 액티브-액티브 재해 방지 솔루션을 구축할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

- 클러스터의 모든 노드는 동일한 M5 모델(모든 HX220 M5) 또는 (HX 240 M5)이어야 합니다.

- 검색 클러스터에서는 M5 노드만 지원됩니다.

- 스트레치 클러스터는 ESXi HX 플랫폼에서만 지원됩니다.

- 각 사이트에는 최소 2개의 노드가 있어야 합니다.

- 두 클러스터에서 사용되는 모든 VLAN은 동일해야 합니다.

- 스트레치 클러스터 컨피그레이션에는 감시 VM이 필요합니다.

- 확장 클러스터에는 6노드 클러스터에 필요한 동일한 수의 IP 주소가 필요합니다.

- 스트레치 클러스터에는 vCenter 인스턴스가 하나만 사용됩니다.

- 스트레치 클러스터가 제대로 작동하려면 vCenter(DRS 및 HA 포함)가 필요합니다.

사용되는 구성 요소

- HX 설치 프로그램

- Cisco HX M5 서버

- VMWare vCenter

- Cisco UCSM

- VMWare ESXi

기타 요구 사항

- 설치 전 확인 목록

- 감시 VM 구축

- 감시 VM 비밀번호 변경

구성

네트워크 다이어그램

구성

스트레치 클러스터에 대한 모든 컨피그레이션은 단일 HX 설치 관리자에서 수행됩니다.클러스터 설치 단계 스트레치 워크플로는 아래와 같습니다.

사이트 A 구성

1단계. 지정된 각 HX 설치 프로그램에 로그온하여 클러스터 컨피그레이션을 시작합니다.설치 프로그램에 이전 설치 상태가 계속 표시되면 위의 막대에서 휠을 클릭하고 Start Over를 선택하여 새로 설치를 시작합니다.워크플로 선택 —> 클러스터 생성 —>(선택) 스트레치 클러스터에서

2단계. 사이트 구성 워크플로에서 사이트 이름에 UCSM 자격 증명 및 DC를 입력합니다.그런 다음 계속을 클릭합니다.

3단계. 서버 선택에서 소스 서버를 선택하고 계속을 클릭합니다.

4단계. UCSM 컨피그레이션 섹션에서 VLAN ID 및 VLAN 이름을 입력합니다.이 경우에는 CIMC에 인밴드를 사용했습니다.Continue(계속)를 클릭합니다.

5단계. Hypervisor Configuration 섹션에서 요청된 모든 정보를 제공합니다.그런 다음 Configure Site(사이트 구성)를 클릭하여 사이트 구성을 시작합니다.

6단계. 사이트 A 하이퍼바이저 컨피그레이션이 성공했는지 확인합니다.

사이트 B 구성

1단계. 아래와 같이 휠을 클릭하고 사이트 B 구성을 시작하려면 사이트 구성을 선택합니다.

2단계. Configure Site(사이트 구성) 워크플로에서 Target UCSM credentials and Target DC를 Site Name(사이트 이름)에 입력합니다.그런 다음 계속을 클릭합니다.

3단계. 서버 선택에서 소스 서버를 선택하고 계속을 클릭합니다.

4단계. UCSM 컨피그레이션 섹션에서 VLAN ID 및 VLAN 이름을 입력합니다.이 경우에는 CIMC에 인밴드를 사용했습니다.Continue(계속)를 클릭합니다.

5단계. Hypervisor Configuration(하이퍼바이저 컨피그레이션) 섹션에서 요청된 모든 정보를 제공합니다.그런 다음 Configure Site(사이트 구성)를 클릭하여 사이트 구성을 시작합니다.

6단계. 사이트 B 하이퍼바이저 컨피그레이션이 성공했는지 확인합니다.

HX 감시 VM 구축

- 이는 중요한 단계이며 계속 진행합니다.설치가 성공하려면 HX 감시 VM이 작동 및 실행 중이고 연결 가능해야 합니다.

- ESXi 호스트에 OVA 이미지를 구축해야 합니다.

- 이 VM에 대한 연결을 테스트하고 로그인이 작동하는지 확인하십시오.

- OVA 설치 등록 정보는 아래를 참조하십시오.

스트레치 클러스터 만들기

1단계.

- 스트레치 클러스터 구성을 시작하려면 설치 관리자의 Wheel으로 이동하고 Create Stretch Cluster(스트레치 클러스터 생성)를 선택하여 스트레치 클러스터 컨피그레이션을 시작합니다.

- 자격 증명 화면에서 소스(Site A) 및 대상(Site B)UCSM 및 자격 증명, 사이트 이름, UCSM 조직 이름, vCenter 및 하이퍼바이저 자격 증명을 제공합니다.Continue(계속)를 클릭하여 Server Selection(서버 선택) 화면으로 이동합니다.

2단계. 모든 서버(소스 및 대상 서버 모두)가 선택된 상태로 표시되는지 확인합니다.그런 다음 계속,

3단계. IP Address(IP 주소) 섹션에서 하이퍼바이저 및 스토리지 컨트롤러 관리(공용 라우팅 가능) IP와 해당 데이터(프라이빗 라우팅 불가능) IP를 제공합니다.또한 관리 및 데이터 네트워크 모두에 클러스터 IP를 제공합니다.Continue(계속)를 클릭합니다.

4단계. Cluster Configuration(클러스터 컨피그레이션) 아래에서 컨트롤러 VM 비밀번호, vCenter 컨피그레이션 세부사항, 시스템 서비스 세부사항을 입력합니다.Advanced Networking(고급 네트워킹) 섹션에서 두 사이트에 대해 동일한 관리 및 데이터 VLAN을 구성합니다.그런 다음 Start(시작)를 클릭하여 클러스터 컨피그레이션을 시작합니다.

5단계. 클러스터 생성이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

다음을 확인합니다.

데이터 저장소 생성

1단계. 스트레치 클러스터의 데이터 저장소 생성은 일반 클러스터의 데이터 저장소 생성과 유사합니다.스트레치 클러스터에서 데이터 저장소를 생성하는 동안에만 차이점이 있다면 사이트 선호도를 정의하는 것입니다.Hyperflex Connect UI에서 데이터 저장소로 이동하고 Create Datastore(데이터 저장소 생성)를 클릭합니다.

2단계. 데이터 저장소를 생성하고 크기를 선택합니다.그런 다음 추가 단계에서 Site Affinity 드롭다운에서 두 사이트 중 하나를 선택합니다.그런 다음 Create Datastore를 클릭합니다.

3단계. 새로 생성된 데이터 저장소의 상태를 MOUNTED로 표시하고 사이트 선호도를 표시합니다.