목차

소개

HyperFlex 설치 후 추가 VLAN 추가

초기 설정

VLAN 추가 프로세스

VLAN 추가 후

스크립트 없이 VLAN 수동 추가

UCS Manager - 전역적으로 VLAN 추가

UCS Manager - vNIC 템플릿에 VLAN 추가

VMware - vSwitch에 포트 그룹(VLAN) 추가

알려진 문제

소개

이 문서에서는 HyperFlex를 처음 설치한 후 필요한 경우 추가 VLAN을 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

다음은 VLAN을 추가하기 위한 단계입니다.

1. UCS Manager(Unified Computing System Manager)에서 VLAN을 생성합니다.

2. UCS(Unified Computing System) vNIC 템플릿에서 VLAN을 허용합니다.

3. vSwitch에 포트 그룹/VLAN을 생성합니다.

이 모든 작업은 HyperFlex 설치 프로그램에서 post_install 스크립트를 실행할 때 수행할 수 있습니다.

HyperFlex 설치 후 추가 VLAN 추가

UCS 및 모든 서버에 해당하는 포트 그룹에 VLAN 999를 추가합니다.

초기 설정

VLAN 999가 vm-network vSwitch에 없습니다.

UCS Manager의 VLAN에도 없습니다.

vm-network 템플릿에도 없습니다.

VLAN 추가 프로세스

HyperFlex 설치 후 추가 VLAN을 추가하려면 post_install HyperFlex Installer VM의 명령:

참고: 이 작업을 실행할 때 클러스터와 동일한 설치 관리자 버전을 사용해야 합니다.

참고: VLAN 범위를 지정할 수 없습니다. VLAN이 한 번에 하나씩 추가됩니다.

구문:

# post_install --cluster-ip

--vlan --ucsm-ip

--vc-url

--org

root@Cisco-HX-Installer-Appliance:~# post_install --cluster-ip 10.xx.xx.xx --vlan --ucsm-ip 10.xx.xx.xx --vc-url 10.xx.xx.xx --org HX-Cluster-DCN

Logging in to controller 10.xx.xx.xx

HX CVM root password:

Getting ESX hosts from HX cluster...

vCenter URL: 10.xx.xx.xx

Enter vCenter username (user@domain): administrator@vsphere.local

vCenter Password:

Found datacenter HX DC-Cluster

Found cluster HX-Cluster-DCN

UCSM Username: admin

UCSM Password:

Port Group Name to add (VLAN ID will be appended to the name): test

VLAN ID: (0-4096) 999

Adding VLAN 999 to FI

Adding VLAN 999 to vm-network-a VNIC template

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx    ---> There is a four node cluster in this example, so the VLAN is added to each server.

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Add additional VM network VLANs? (y/n)

VLAN 추가 후

추가 VLAN을 추가한 후 다음을 검증합니다.

1. VLAN 999는 UCS Manager의 VLAN 아래에 추가됩니다.

2. VLAN은 vm-network 템플릿에도 추가됩니다.

3. VLAN은 vm-network vSwitch에 있습니다.

스크립트 없이 VLAN 수동 추가

UCS Manager - 전역적으로 VLAN 추가

1. UCS Manager에서 LAN > LAN Cloud > VLANs를 선택합니다.

2. 다음 작업 중 하나를 완료합니다.

1. 왼쪽 패널에서 VLANs를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Create VLANs(VLAN 생성)를 선택합니다.

2. 또는 오른쪽 패널에서 Add(추가)를 클릭합니다.

3. 다음 정보를 입력합니다.

- VLAN 이름/접두사: name-VLANID(예: vm-network-999)

- 멀티캐스트 정책 이름: 하이퍼플렉스

- VLAN ID: 999

4. 확인을 클릭합니다.

UCS Manager - vNIC 템플릿에 VLAN 추가

1. UCS Manager에서 LAN > Policies > root > Sub-Organizations > HXClusterName > vNIC Templates > vNIC Template vm-network-a를 선택합니다.

2. 오른쪽 패널에서 Modify VLANs(VLAN 수정)를 클릭합니다.

3. vm-network-999를 찾습니다. 선택 확인란을 선택하고 확인을 클릭합니다.

VMware - vSwitch에 포트 그룹(VLAN) 추가

1. vCenter > Hosts and Clusters > HX-Cluster > ESXi01 > Configure > Networking > Virtual switch를 선택합니다.

2. Add Networking을 클릭합니다.

3. 가상 머신 포트 그룹을 선택합니다. Next(다음)를 클릭합니다.

4. 기존 표준 스위치 vswitch-hx-vm-network를 찾습니다. OK(확인)를 클릭하고 Next(다음)를 클릭합니다.

5. 다음 정보를 입력합니다.

- 네트워크 레이블: name-VLAN(예: vm-network-999)

- VLAN ID: 999

6. Next(다음)를 클릭합니다.

7. 마침을 클릭합니다.

알려진 문제

HyperFlex 버전 4.0(1a) 및 4.0(1b)에서는 VLAN만 추가하기 위해 "—vlan" 플래그와 함께 post_install 스크립트를 실행할 때 알려진 문제가 있습니다. "vm-network-a" vNIC 템플릿에 VLAN을 추가하려고 할 때 이 오류가 발생합니다.

Could not connect to UCSM. Please create VLAN manually.

UCS Manager를 선택하면 LAN 클라우드에 성공적으로 추가됩니다. 또한 각 ESXi 호스트에도 성공적으로 추가됩니다.

해결 방법은 "vm-network-a" vNIC 템플릿에 VLAN을 수동으로 추가하는 것입니다.

자세한 내용은 Cisco 버그 ID CSCvn38018을 참조하십시오.