목차

소개

HyperFlex 설치

HyperFlex 업그레이드

HyperFlex 부트스트랩

HX 연결

HX 및 Intersight

네트워크 로그

데이터 복제

클러스터 확장

HX 플러그인

감사 로그

코어 REST API/AAA

ASUP

비활성 암호화 데이터

소개

이 문서는 다양한 프로세스 및 다양한 문제 해결을 위해 참조해야 하는 로그 파일을 포함하는 목록입니다.

팁:어떤 로그 파일을 봐야 할지 잘 모르겠으면 로그 디렉터리에 있는 모든 파일을 길게 나열하고 시간별로 정렬하여 마지막으로 기록된 로그를 볼 수 있습니다!  ls -lah 명령을 사용합니다. 실시간 문제 해결을 위해 ls -lahtr /var/log/springpath를 실행하여 목록의 맨 아래에서 가장 최근에 편집된 로그 파일을 확인할 수 있습니다.

root@SpringpathControllerG9ES5WGWDG:/var/log/springpath# ls -lah

total 433M

-rw-r-----   1 root    adm     123M Sep 28 16:15 stat-storfs.log

-rw-r-----   1 root    adm      63M Sep 28 16:14 debug-storfs.log

-rw-rw-rw-   1 root    root     50M Sep 28 16:14 stNodeMgr.log

-rw-r-----   1 root    adm      47M Sep 28 16:15 debug-cipmonitor.log

-rw-r-----   1 root    adm      41M Sep 28 16:15 stat-scvmclient.log

-rw-rw-rw-   1 root    root     22M Sep 28 16:14 stMgr.log

HyperFlex 설치

주제

로그 파일

참고

GUI 문제 해결

/var/log/springpath/hxinstaller.log

로그에는 클라이언트에서 서버로 실행되는 모든 API와 해당 페이로드/응답이 포함됩니다

백엔드 문제 해결

/var/log/springpath/hxinstaller.log

GO Lang 서버

/var/log/springpath/ucs_logs/ucs_automation

UCSM 실패

호스트 관련 문제

C:\ProgramData\Cisco\HyperFlex\Install\Log

Hyper-V

/var/log/hostd.log

ESXi

/var/run/log/vmkernel.log

ESXi

/var/run/log/scvmclient.log

ESXi 데이터 저장소 마운트

장애 구축 및 생성/확장

/var/log/tomact7/catalina.out

Tomcat 로그  Tomcat 버전은 버전 간에 다를 수 있습니다.

/var/log/springpath/stDeploy.out

중고품 고장

/var/log/springpath/stBootstrapGuiBackend.log

REST 실패

/var/log/springpath/springpath_validation.log

검증 서비스

ESXi 에이전트 관리자

C:\Program FIles\VMware\vCenter Server\vpxd\scripts

ESXi Agent Manager 사용자가 VC에 로그인하지 못함

HyperFlex 업그레이드

로그 파일

참고

/var/log/springpath/stMgr.log

클러스터 업그레이드가 실패할 경우 모든 컨트롤러 VM 확인

/var/log/springpath/stUpgradeSvc.log

모든 백엔드 로그

/var/log/tomcat7/catalina.out

REST 로그

/var/log/springpath/springpath_validation.log

검증

HyperFlex 부트스트랩

로그 파일

참고

/var/log/springpath/stMgr.log

ESXi 클러스터

/var/log/springpath/stUpgradeSvc.log

Hyper-V 클러스터

HX 연결

로그 파일

참고

/var/log/springpath/hxmanager.log

GUI 로그

모든 URL 요청이 기록됩니다.  응답 로깅을 활성화하려면 다음을 편집합니다.

/opt/springpath/storfs-mgmt-ui/config/config.json

"true"로 LogHttpRequest 및/또는 LogHttpResponse

hxmanager 재시작

**끄십시오. 그렇지 않으면 로깅이 너무 자세합니다.

HX 및 Intersight

로그 파일

참고

/opt/partner/cisco-hxdc-run/hxdc_current/bin/hxdp

Intersight 이진 파일

/opt/partner/cisco-hxdc-run/hxdc_current/version

현재 버전

/nfs/system/hx_device_connector/db/connector.db

클라우드 연결 정보

/var/log/springpath/hx_device_connector.log

"HX_PLAT"의 grep

네트워크 로그

로그 파일

참고

/var/log/springpath/ucs_logs

랙 유닛 로그

데이터 복제

로그 파일

참고

/var/log/springpath/stDataSvcMgr.log

/var/log/springpathdebug-replsvc.log

/var/log/springpathdebug-repl-cipmonitor.log

/var/log/springpathreplicationNetworkConfig.log

/var/log/springpath/debug-storfs.log

클러스터 확장

로그 파일

참고

/opt/springpath/config/stretch.tunes

설치 및 배포

HX 플러그인

로그 파일

참고

/var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virgo.log

vCenter 로그

/var/log/spingpath/stMgr.log

STCTL

감사 로그

로그 파일

참고

/var/log/springpath/audit-rest.log

REST

/var/log/vmware-vsphere-client/logs/vsphere_client_virg.log

플러그인

/var/log/shell.log

Stcli

코어 REST API/AAA

로그 파일

참고

/var/log/nginx/ssl-access.log

Nginx

/var/log/tomcat8/catalina.out

톰캣이요  Tomcat 버전은 HX 버전 간에 변경될 수 있습니다.

/var/log/springpath/stMgr.log

StMgr

/var/log/springpath/hxSvcMgr.log

HX서비스 관리자

/var/log/springpath/hxHyperVSvcMgr.log

HxHyperVSvcMgr

/var/log/springpath/audit-rest.log

/var/log/springpath/aaa.log

AAA 하위 시스템의 디버그 로그

ASUP

로그 파일

참고

/var/log/springpath/asupcl.log

/etc/cron.d/callhome

ASUP cron 작업

비활성 암호화 데이터

주제

로그 파일

참고

/var/log/springpath/hxmanager.log

브라우저에서 REST 서버로 전달되는 GUI 프록시 서버에 대해 수행된 통화를 로깅합니다.

/var/log/tomcat7/catalina.out

REST 서버 통화를 기록합니다.  Tomcat 버전은 HX 버전 간에 변경될 수 있습니다.

REST API

모든 통화가 NGINX 및 hxmanager(go-server)를 통해 실제 웹 서버로 프록시됨(예:tomcat)

/var/log/springpath/hxmanager.log

HX 관리자(go-server)

/varlog/nginx/*.log

Nginx 로그

/etc/nginx/conf.d/springpath.conf

nginx conf 파일, 라우팅 검색

/var/log/tomcat7/catalina.out

토마트

/var/log/tomcat7/*

토마트

grep SED /var/log/springpath/stMgr.log | 잘라내기 -c 1-40

REST API 호출 stMgr 서비스 API

SED 서버/PPP

/var/log/springpath/stevents.log

암호화로 시작하는 이벤트

/var/log/springpath/encryption.log

enable-security, modify-security, disable-security, secure-drives, rescan-inventory, secure-erase를 위한 grep

SED 클라이언트

/usr/share/springpath/stevents.logs

현재 SED 상태 보고(Capable, Enabled, Locked)

/var/log/syslog

UCSM 로그 디버깅

DME

- lstoragelocal 또는 lstorageRemote가 OobStorageConfig의 일부로 전송되었는지 확인

-DME 코드에 기록된 오류를 찾으려면 "드라이브 보안" 또는 "KMIP"를 검색합니다.

-원격 정책을 사용하고 OOB CIMC 관리 IP가 구성된 경우 ConfigMgmtIpRules 단계가 실행되었는지 확인합니다.

블레이드 AG

- "OobStorageConfigFSM" 또는 "AdminOobStorageConfigFSM" 자극이 수신되면 로그 검색

- 경로 추가 실패가 ConfigMgmtIpRules의 일부로 보고되는지 확인

- 활성화/수정/잠금 해제 작업의 경우 "잠금 작업"으로 시작하는 XML 확인

-"clear-secure-drive", "enable-security-on-jbod", "secure-drive-group", "clear-secure-foreign, config-drive"로 시작하는 XML을 확인합니다."

참고:  UCSM 관련 문제를 확인하는 마지막 2개의 XML, 모두 UCSM 및 인증서 관리 문제

CIMC

/obfl/obfl-log*

/var/log/messages*

"스토리지"에 대한 경계는 스토리지 및 mcserver가 작성한 스토리지 관련 라인을 추출합니다.

/var/log/storaged_startup_log.txt

-storaged 및 mcserver가 storaged와 관련된 처음 5,000개의 행을 포함합니다.

-bladeAG와 동일한 키워드 검색

-인증서 생성 중에 "cert"를 검색하여 실패 원인을 나타내는 추가 로그가 있는지 확인합니다.