목차

소개

시작하기 전에

표기 규칙

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 이론

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

문제 해결 명령

관련 정보

소개

이 구성은 V.90 프로토콜을 사용하여 아날로그 전화 접속 모뎀을 사용하여 네트워크에 연결하는 원격 사용자(예: 홈 사용자 또는 이동 직원)를 지원합니다.사용자는 PC 및 아날로그 모뎀을 사용하여 전화 접속 PPP를 통해 Cisco 3640 라우터의 BRI(Basic Rate Interface)에 연결합니다.BRI는 고속 모뎀 연결을 제공하며 PRI(Primary Rate Interface)보다 비용이 적게 듭니다.

참고: BRI의 채널 제한 때문에 한 번에 두 명의 비동기 사용자만 각 BRI에 전화를 걸 수 있습니다.

시작하기 전에

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

사전 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 구성은 아래의 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 사용하여 개발 및 테스트되었습니다.

- Cisco 3640

- Cisco BRI 네트워크 모듈(다음 중 하나 사용):

- NM-4B-S/T - 4포트 ISDN BRI 네트워크 모듈, 최소 버전 800-01236-03

- NM-4B-U - 통합 NT-1 네트워크 모듈이 있는 4포트 ISDN BRI, 최소 버전 800-01238-06

- NM-8B-S/T - 8포트 ISDN BRI 네트워크 모듈, 최소 버전 800-01237-03

- NM-8B-U - 통합 NT-1 네트워크 모듈이 포함된 8포트 ISDN BRI, 최소 버전 800-01239-06

- 디지털 모뎀 네트워크 모듈(다음 중 하나를 사용합니다.NM-6DM, NM-12DM, NM-18DM, NM-24DM 또는 NM-30DM)

- LAN 인터페이스 카드

- Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 12.0(2)XC

최소 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항(예: 부품 번호 및 개정 번호)에 대한 자세한 내용은 Cisco 3640 Router 설명서의 ISDN BRI를 통한 모뎀 설명서를 참조하십시오.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.라이브 네트워크에서 작업하는 경우, 사용하기 전에 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

배경 이론

이 구성에서는 Cisco 라우터의 액세스 보안을 위해 로컬 사용자 목록을 사용합니다.

다음은 이 컨피그레이션을 구현하는 데 사용되는 Cisco IOS 소프트웨어 버전 및 모뎀 펌웨어 버전과 함께 show version 명령 출력의 관련 섹션입니다.

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 3600 Software (C3640-I-M), Version 12.0(5)XK1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

System image file is "flash:c3640-i-mz.120-5.XK1"

MICA-6DM Firmware: CP ver 2310 - 6/3/1998, SP ver 2310 - 6/3/1998.

라우터에 설치된 하드웨어 유형을 확인하려면 show diag EXEC 명령을 사용합니다.show diag 명령은 라우터에 있는 하드웨어 모듈의 부품 번호와 버전 번호를 표시합니다.다음은 show diag EXEC 명령의 샘플 출력의 관련 섹션입니다.

maui-nas-04#show diag

Slot 1:

BRI (U) port adapter, 4 ports

Serial number 17156199 Part number 800-01238-06

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에서 사용되는 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 IOS 명령 조회 도구를 사용하십시오.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 아래 다이어그램에 표시된 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 아래 표시된 구성을 사용합니다.

Cisco 3640

maui-nas-04#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 10:11:43 CST Thu Apr 13 2000

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

service password-encryption

!

hostname maui-nas-04

!

aaa new-model

AAA authentication login default group tacacs+ local

AAA authentication ppp default if-needed group tacacs+ local

!

enable secret <deleted>

!

username admin privilege 15 password 7 0213100D52050024

!

modem country mica

!-- The country information is mandatory for the configuration to work

!

clock timezone CST -6

clock summer-time CST recurring

!

ip subnet-zero

ip domain-name maui-onions.com

ip name-server 172.22.53.210

!

isdn switch-type basic-ni

! --- Global ISDN switchtype

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback0

ip address 172.22.87.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.80.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface BRI1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/3

! --- Active BRI

no ip address

no ip directed-broadcast

isdn switch-type basic-ni

isdn spid1 51255511110101 5551111

isdn spid2 51255522220101 5552222

isdn incoming-voice modem

! --- Direct incoming voice calls to the modems ! --- Add the above command to all BRIs that will accept analog calls

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Loopback0

! --- Loopback0 is assigned above

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool default

! --- Use local pool defined below

ppp authentication pap

! --- Use PAP authentication

group-range 65 66

! --- Line range is configured below

!

router eigrp 69

network 172.22.0.0

!

ip local pool default 172.22.84.2 172.22.84.253

! --- IP address pool assignment

ip default-gateway 172.22.80.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.80.1

ip http server

ip http authentication local

!

tacacs-server host 172.22.53.201

tacacs-server key <deleted>

!

line con 0

transport input all

line 65 66

! --- This must match the group-range in the Group-Async Interface ! --- Use the show line command to determine which lines are to be configured for dialin

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

line 67 70

line aux 0

line vty 0 4

password

!

ntp clock-period 17179861

ntp server 172.22.255.1 prefer

end

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

특정 show 명령은 show 명령 출력의 분석을 볼 수 있는 출력 인터프리터 도구에서 지원됩니다.

- show isdn stat - 상태가 다음과 같아야 합니다.

layer 1 = active

layer 2 = MULTIPLE_FRAMES_ESTABLISHED

레이어 1이 활성 상태가 아닌 경우 와이어링 어댑터 또는 포트가 손상되었거나 연결되지 않았을 수 있습니다.레이어 2가 TEI_Assign 상태인 경우 라우터가 스위치와 통신하지 않습니다.

- show line - 라인의 매개변수를 표시합니다.show line 명령을 사용하여 다이얼인하도록 구성해야 하는 회선을 결정합니다.

- show users - 회선 번호, 연결 이름, 유휴 시간 및 터미널 위치를 표시합니다.

- show diag - 라우터에 설치된 하드웨어 유형을 확인합니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

문제 해결 명령

참고: debug 명령을 실행하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

- 디버그 모뎀 - 액세스 서버에서 모뎀 회선 활동을 관찰합니다.

- debug modem csm - 모뎀에서 통화를 연결하는 데 사용되는 통화 상태 시스템을 디버깅합니다.

- debug isdn Q931 - ISDN 연결을 사용자가 다이얼링할 때 ISDN 연결을 확인하여 ISDN 통화의 상황을 확인합니다(예: 연결이 끊어진 경우).

관련 정보

- Cisco 3640 라우터용 ISDN BRI를 통한 모뎀

- 모뎀 지원 및 기타 비동기 기능 구성

- Technical Support - Cisco Systems