목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

스위치 유형 구성

일반 정보

매개 변수 설정

BRI 스위치 유형

스위치 하드웨어:5. ESS소프트웨어 변형:사용자 지정

스위치 하드웨어:5. ESS소프트웨어 변형:국가(모든 NI)

스위치 소프트웨어:DMS-100;소프트웨어 변형:사용자 지정

PRI(5ESS, DMS-100 및 4ESS)

관련 정보

소개

이 문서에서는 북미 공통 스위치 유형의 기능을 제공합니다.ISDN 회선을 주문할 때 이 정보를 사용할 수 있습니다.회선이 프로비저닝되면 라우터에서 적절한 스위치 유형을 지정해야 합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 아래 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- ISDN 스위치 유형 구성에는 Cisco IOS® 소프트웨어 제한이 없습니다.그러나 동일한 섀시에서 여러 스위치 유형을 사용하려면 Cisco IOS Software 릴리스 11.3T 이상이 필요합니다.

- ISDN 인터페이스(필요에 따라 BRI 또는 PRI)가 있는 라우터가 필요합니다. 이 라우터는 내장 인터페이스가 있는 라우터이거나 네트워크 모듈 또는 WIC가 있는 라우터일 수 있습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.라이브 네트워크에서 작업하는 경우, 사용하기 전에 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

스위치 유형 구성

스위치 유형을 구성하려면 전역 또는 인터페이스 컨피그레이션 모드에서 isdn switch-type switch-type 명령을 사용합니다.예를 들어 ISDN BRI Layer 1 문제 해결을 참조하십시오.

ISDN 스위치 유형은 show isdn status 명령을 사용하여 확인할 수 있습니다.Telco는 구성해야 하는 스위치 유형을 명시적으로 표시해야 합니다.경우에 따라(특히 북미 지역의 경우) Telco는 스위치 유형이 "맞춤형" 또는 "국내"임을 나타낼 수 있습니다. 이러한 경우 다음 지침을 사용하여 스위치 유형 컨피그레이션을 결정합니다.

- 사용자 지정:Telco에서 스위치 유형이 Custom임을 나타내는 경우 라우터의 스위치 유형을 basic-5ess(5ess 스위치가 있는 BRI), primary-5ess(5ess가 있는 PRI의 경우), basic-dms(DMS 스위치가 있는 BRI의 경우) 또는 primary-dms(DMS가 있는 PRI의 경우)로 구성합니다.

- 국가:BRI의 NI-1 표준과 PRI의 NI-2 표준에 부합하는 스위치 유형(PRI의 NI-1 표준은 없음) Telco에서 스위치 유형이 National이라고 알리는 경우 Cisco 라우터 컨피그레이션은 basic-ni(BRI의 경우) 또는 primary-ni(PRI의 경우)여야 합니다.

일반 정보

- 디지털 가입자 회선:포인트 투 포인트

- 스위치 유형:#5ESS(권장)

- 서비스 수준:맞춤형 5ESS/국가(NI)

- ISDN 데이터 전송률:64kbps(56kbps 아님)

- NT1:사용자 제공

- SPID:사용자 지정 5ESS의 경우 없음/NI의 경우 예

매개 변수 설정

1. 2B1Q 회선 코딩

2. 2B + 1D 라인

3. B1 CSD(또는 음성 또는 데이터의 경우 CSV/D)

4. B2 CSD(또는 음성 또는 데이터의 경우 CSV/D)

5. D 채널 신호만

6. MTERM을 1로 설정(1 DN과 관련)

7. MAXB CHNL을 2로 설정합니다.ACT 사용자 - Y

8. CSD(CSV/D)를 2로 설정,CSD(CSV/D) CHL 대 ANY

9. TERMTYP를 TYPEE로 설정;Y로 표시

10. CA PREF를 1로 설정 - 옵션을 유휴 상태로 설정(또는 CSV/D를 선택한 경우 벨울림)

11. 스위치 초기화:초기화 안 함

12. 디렉터리 번호(DN):두 B 채널 모두 1개

13. 동적 TEI

BRI 스위치 유형

스위치 하드웨어:5. ESS소프트웨어 변형:사용자 지정

Cisco IOS configuration 명령:isdn switchtype basic-5ess

데이터 전용

- 데이터용 B 채널 2개

- 포인트 투 포인트

- 터미널 유형 = E

- 서비스 공급자가 할당한 디렉토리 번호 1개

- MTERM = 1

- 중앙 회선에서 발신 회선 ID 전달 요청

음성/데이터

- 음성 장치가 연결되어 있는 경우, 즉 ISDN 전화가 연결되어 있는 경우에만 이 기능을 사용하십시오.

- 음성 또는 데이터용 B 채널 2개

- 다중 지점 터미널 유형 = D

- 서비스 공급자가 할당한 디렉토리 번호 2개

- 2개의 SPID가 필요합니다. 서비스 제공자가 할당한 format = 01xxxxxxx0. 여기서 x는 7자리 전화 번호로 교체되며 지역 코드가 없습니다.

- MTERM = 2

- 통화 표시 수 = 1

- 표시 = 아니오

- 벨소리 울림/유휴 통화 표시 = 유휴

- Onettouch = 아니요

- 자동 보류 = 중앙 라인에 발신 회선 ID의 요청 없음

- 2번 디렉토리 번호까지 1번 추적을 할 수 있는데, 비용이 조금 더 듭니다

스위치 하드웨어:5. ESS소프트웨어 변형:국가(모든 NI)

Cisco IOS configuration 명령:isdn switchtype basic-ni

- 터미널 유형 = A

- 음성 및 데이터용 B 채널 2개

- 서비스 공급자가 할당한 2개의 디렉토리 번호

- 두 개의 SPID가 필요하며, 이는 서비스 공급자가 지정합니다.형식은 다양합니다.

- 2번 디렉토리 번호까지 1번 추적을 할 수 있는데, 비용이 조금 더 듭니다

스위치 소프트웨어:DMS-100;소프트웨어 변형:사용자 지정

Cisco IOS configuration 명령:isdn switchtype basic-dms100

- 음성 및 데이터를 모두 포함하는 2개의 B 채널

- 서비스 공급자가 할당한 디렉토리 번호 2개

- 서비스 공급자가 할당한 2개의 SPID

- 기능 신호

- 동적 TEI 할당

- 최대 키 수 = 64

- 릴리스 키 = 아니오 또는 키 번호 = 아니오

- 벨울림 표시기 = 아니오

- EKTS = 아니요

- PVC = 1, 모든 BCS가 BCS 34까지 로드될 경우 PVC = 2는 NI1을 의미합니다. 이렇게 하면 SPID에 두 자리 TID가 추가되기 때문에 문제가 발생합니다.PVC=1 사용

- 중앙 회선에서 발신 회선 ID 전달 요청

- 2번 디렉토리 번호까지 1번 추적을 할 수 있는데, 비용이 조금 더 듭니다

PRI(5ESS, DMS-100 및 4ESS)

Cisco IOS configuration 명령:

5일:isdn switchtype primary-5ess

dms100:isdn switchtype primary-dms100

4일:isdn switch type primary-4ess

- 라인 형식 = ESF

- 라인 코딩 = B8ZS

- 통화 유형 = 수신 채널 23개 및 발신 채널 23개

- 속도 = 64kbps 속도

- 통화별 통화 기능 23B+D

- 트렁크 선택 시퀀스 = 내림차순(23-1)

- B+D 눈부심 설정 = 수율

- 서비스 공급자가 할당한 디렉토리 번호는 하나뿐입니다.

- *SPID 불필요*

관련 정보

- 액세스 기술 지원 페이지

- Technical Support - Cisco Systems