목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경

솔루션

콘솔 세션이 키 스트로크를 허용하지 않음

관련 정보

소개

이 문서에서는 PC를 라우터의 콘솔 포트에 연결할 때 적용할 올바른 설정에 대해 설명합니다. 이 문서에서는 PC의 하이퍼터미널을 사용하여 라우터를 구성하고 모니터링하는 방법에 대해서도 자세히 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 작동 중인 경우, 사용하기 전에 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경

콘솔 케이블이 PC의 COM 직렬 포트에서 라우터로 연결되면 라우터 프롬프트가 하이퍼터미널에 나타나지 않습니다. 가비지 문자가 하이퍼터미널에 나타나며 라우터가 더 이상 키 입력을 허용하지 않습니다. 라우터가 매달려 있고 응답하지 않는 것처럼 나타납니다.

솔루션

하이퍼터미널의 설정을 올바르게 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 "이상하게 생긴" 또는 가비지 문자가 화면에 나타날 수 있습니다. 연결을 설정할 때 다음 설정을 사용합니다.

Bits per sec    :  9600

Data bits       :     8

Parity          :  none

Stop bits       :     1

Flow control    :  none

다음은 하이퍼터미널을 실행하는 Windows 기반 PC에서 이러한 설정을 구성하는 방법에 대한 스크린샷입니다.

이러한 설정이 없으면 라우터가 표시될 수 있지만 키 입력을 허용하지 않습니다. 따라서 라우터가 정지되었거나 손상된 것처럼 나타납니다. 올바른 설정을 사용하여 하이퍼터미널을 사용하여 라우터를 구성하고 모니터링할 수 있습니다.

참고: 일부 라우터의 경우 컨피그레이션 레지스터에서 콘솔 속도가 변경되었으며 9600의 초당 비트 속도가 작동하지 않습니다. 하지만 흔한 일은 아니다. 유효한 속도(9600bps 제외)는 1200, 2400 및 4800bps입니다. 일부 플랫폼에서는 3600 Series 라우터, 19200, 38400, 57600 및 115200bps가 지원됩니다. 이 문서에 설명된 설정으로 연결하지 못할 경우 이 작업을 수행합니다.

콘솔 세션이 키 스트로크를 허용하지 않음

이 문제는 다음 이유 중 하나로 인해 발생할 수 있습니다.

- 전송 속도 및 초당 비트 수 값 차이

- 잘못된 콘솔 케이블

- 키보드에서 스크롤 잠금 옵션이 활성화되어 있습니다(키보드에서 스크롤 잠금 키가 비활성화되었는지 확인).

관련 정보

- 라우터 중단 문제 해결

- 다이얼 소개 - 액세스

- 제품 지원 페이지

- 기술 지원 페이지

- Technical Support - Cisco Systems