목차

소개

시작하기 전에

표기 규칙

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

CAB-OCTAL-ASYNC 케이블 핀아웃

케이블 핀아웃

관련 정보

소개

이 문서에서는 CAB-OCTAL-ASYNC 케이블에 대한 자세한 케이블 정보를 제공합니다.

시작하기 전에

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

사전 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 라이브 네트워크에서 작업하는 경우, 사용하기 전에 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

CAB-OCTAL-ASYNC 케이블 핀아웃

CAB-OCTAL-ASYNC 케이블은 68핀 커넥터와 브레이크아웃 케이블을 사용하며 각 68핀 커넥터에 8개의 RJ-45 롤드 케이블 비동기 포트를 제공합니다. 각 RJ-45 롤드 케이블 비동기 포트를 디바이스의 콘솔 또는 보조 포트에 연결할 수 있습니다. 2600 및 3600 Series 라우터에 사용할 수 있는 NM-16A 또는 NM-32A 고밀도 비동기 네트워크 모듈은 이 케이블을 사용할 수 있습니다. 케이블링에 대한 자세한 내용은 직렬 케이블 가이드 및 RJ-45 콘솔 및 AUX 포트용 케이블 연결 가이드를 참조하십시오.

참고: 68핀 커넥터의 비동기 포트는 DTE(Data Terminal Equipment) 디바이스입니다. DTE에서 DTE 디바이스로 이동하려면 롤드(널 모뎀) 케이블이 필요합니다. DTE-DCE(Data Circuit-Terminating Equipment) 디바이스에는 스트레이트-스루 케이블이 필요합니다. CAB-OCTAL-ASYNC 케이블 자체는 롤링되므로 각 케이블을 RJ-45 인터페이스를 사용하여 디바이스의 콘솔 포트에 직접 연결할 수 있습니다. 그러나 연결 중인 장치의 콘솔 포트가 25핀 인터페이스(DCE)인 경우 "모뎀"으로 표시된 RJ-45-25핀 어댑터(제품 번호 CAB-5MODCM=)를 사용하여 연결을 완료합니다. CAB-OCTAL-ASYNC 케이블의 도달 범위를 늘려야 하는 경우 내선에 straight-through RJ-45 케이블을 사용합니다.

Cisco 라우터 및 스위치의 콘솔 및 보조 포트에 대한 포트 유형은 다음과 같습니다.

인터페이스 유형

DB25 인터페이스

RJ-45 인터페이스

Console

DCE

DTE

보조

DTE

DTE

케이블 핀아웃

RJ45 플러그 #

핀 번호

신호 이름

J1 핀 번호

1

8

RTS

2

7

DTR

36

6

TXC

3

5

TXC GND

37

4

RXC GND

4

3

RXC

38

2

DSR

5

1

CTS

39

2

8

RTS

6

7

DTR

40

6

TXC

7

5

TXC GND

41

4

RXC GND

8

3

RXC

42

2

DSR

9

1

CTS

43

3

8

RTS

10

7

DTR

44

6

TXC

11

5

TXC GND

45

4

RXC GND

12

3

RXC

46

2

DSR

13

1

CTS

47

4

8

RTS

14

7

DTR

48

6

TXC

15

5

TXC GND

49

4

RXC GND

16

3

RXC

50

2

DSR

17

1

CTS

51

5

8

RTS

18

7

DTR

52

6

TXC

19

5

TXC GND

53

4

RXC GND

20

3

RXC

54

2

DSR

21

1

CTS

55

6

8

RTS

22

7

DTR

56

6

TXC

23

5

TXC GND

57

4

RXC GND

24

3

RXC

58

2

DSR

25

1

CTS

59

7

8

RTS

26

7

DTR

60

6

TXC

27

5

TXC GND

61

4

RXC GND

28

3

RXC

62

2

DSR

29

1

CTS

63

8

8

RTS

30

7

DTR

64

6

TXC

31

5

TXC GND

65

4

RXC GND

32

3

RXC

66

2

DSR

33

1

CTS

67

이 케이블에는 Cisco 끝에 수 DB-68(SCSI II) 커넥터가 있으며, 엔드 디바이스에 25핀 포트가 있는 경우 8개의 DB-25 모듈형 어댑터에 연결할 수 있는 네트워크 끝에 8개의 RJ-45 커넥터가 있습니다.

관련 정보

- 라우터 콘솔 액세스를 위한 터미널/통신 서버 구성

- Sun 콘솔 액세스를 위한 통신/터미널 서버 구성

- 모뎀에 대한 역방향 텔넷 세션 설정

- 터미널 회선 및 모뎀 지원 구성

- 터미널 회선 및 모뎀 지원 명령

- Technical Support - Cisco Systems