목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

외부 VXML 애플리케이션이 있는 Tomcat Media Server

Tomcat Media Server 및 마이크로 애플리케이션

소개

이 문서에서는 Tomcat이 미디어 서버 역할을 할 때 Cisco CVP(Unified Customer Voice Portal)에서 Tomcat이 미디어 파일 URI를 구축하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Unified CVP VXML Server 컨피그레이션

- Tomcat 아키텍처

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

참고: CVP VXML Server에서 Tomcat을 사용하는 것은 미디어 서버로 지원되지 않습니다(이 가이드에 설명되어 있음). 그러나 Tomcat이 그대로 작동하는 경우가 있습니다. 이 문서의 목적은 이러한 사례를 이해하는 것입니다.

기본 tomcat 웹 폴더입니다(IIS inetpub/wwwroot와 유사).

C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps

VXML 서버에서 응용 프로그램을 실행할 수 있는지 여부를 지정할 수 있습니다. 브라우저를 사용하여 이 링크를 복사하십시오.

http://<ADDRESS>:7000/CVP/Server?application=HelloWorld

서버 IP 주소로 <ADDRESS> 필드를 수정해야 합니다.

Tomcat 폴더의 오디오 파일에 대한 HTTP URL은 이 예와 유사합니다.

http://10.106.81.69:7000/CVP/audio/helloworld_audio.wav

물리적 위치는 C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps\CVP\audio입니다.

외부 VXML 애플리케이션이 있는 Tomcat Media Server

외부 VXML 애플리케이션의 경우 미디어 서버 변수를 사용하여 VXML 서버를 가리킵니다.

기본적으로 VXML 서버는 프로젝트 속성에 설정된 기본 오디오 경로 URI에 설정된 경로를 확인합니다. 이 경로(/CVP/audio/)는 기본 Tomcat 폴더인 C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps\에 상대적입니다.

http URL은 다음과 같습니다.

http://10.106.81.69:7000/CVP/audio/helloworld_audio.wav

또는 이 이미지에 표시된 대로 기본 URI에 절대 경로를 지정할 수 있습니다.

Tomcat Media Server 및 마이크로 애플리케이션

마이크로 앱으로 Tomcat에 미디어 경로를 설정하는 예입니다. 결과 HTTP URL은 http://10.106.81.69:7000/CVP/audio/helloworld_audio.wav입니다.