목차

소개

Cisco SNMP 서비스 재설치

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco SNMP(Simple Network Management Protocol) 서비스를 재설치하는 방법에 대해 설명합니다.이 문서는 Cisco Contact Center SNMP에 적용됩니다.

Cisco SNMP 서비스 재설치

1. 컨택 센터 SNMP 관리 서비스를 중지합니다.

2. 시작 유형을 "disabled"로 설정합니다.

3. Windows 명령 프롬프트에서 cccsnmpmgmt.exe - 서비스를 제거하려면 "icm\bin" 폴더에 remove를 입력합니다.

4. Windows SNMP 서비스 유형을 "자동"으로 설정합니다.

5. Windows SNMP 서비스를 시작합니다.

6. Cisco SNMP가 완전히 제거되면 알려진 기능 시스템의 "c:\icm\snmp" 위치에서 폴더를 복사하고 작동하지 않는 시스템으로 전송합니다.

7. Windows 명령 프롬프트에서 cccsnmpmgmt.exe -install을 "icm\bin" 폴더에 입력하여 Cisco Contact Center SNMP(CCCSNMP) 서비스를 설치합니다.

8. 서비스를 다시 설치한 후 CCCSNMP 서비스 시작 유형을 "자동"으로 설정하고 서비스를 시작합니다.이렇게 하면 Windows SNMP 서비스가 자동으로 비활성화됩니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems