목차

소개

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Windows 플랫폼에서 복잡한 문제를 해결하기 위해 성능 모니터링(성능 모니터링) 설정 및 수집 프로세스를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.Windows 운영 체제에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

문제

특정 문제에는 Windows 플랫폼을 심층적으로 분석해야 합니다.이러한 문제를 제대로 해결하려면 종합적인 Perfmon을 수집해야 할 수 있습니다.

솔루션

Perfmon을 실행하고 문제를 해결하려면 Windows Server 추적을 사용합니다.

1. 모든 화면 보호기를 영구적으로 비활성화합니다.

2. 시작을 클릭하고 실행, Perfmon을 입력하고 확인을 클릭합니다.

3. Performance Logs and Alerts를 확장합니다.

4. Counter Logs(카운터 로그)를 강조 표시하고 오른쪽 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 메뉴를 엽니다.

5. 이 메뉴에서 New Log Settings(새 로그 설정)를 선택하고 새 로그의 이름을 지정한 다음 OK(확인)를 클릭합니다.

6. Add Counters를 클릭합니다.컴퓨터에서 카운터 개체 선택 드롭다운 목록에서 올바른 컴퓨터가 선택되었는지 확인합니다.

7. Performance Objects(성능 개체)를 선택하고 다음 항목에 대한 드롭다운 목록에서 Select counters(카운터 선택)를 추가합니다.

- 메모리

사용 가능한 MB

사용 가능한 KB

커밋된 바이트(MB)

페이지/초

페이지 결함/초

- 시스템

프로세스

프로세서 대기열 길이

- 프로세서

% 프로세서 시간(설치된 각 CPU에 대해)

- 물리적 디스크

평균 디스크 대기열 길이

% 디스크 시간

% 유휴 시간

- 페이징 파일

사용률(%)

- 네트워크 인터페이스

총 바이트 수

출력 대기열 길이

- * 프로세스(예: ctiserver.exe 및 opc.exe)

% 프로세서 시간

전용 바이트(MB)

페이지 결함/초

페이지/초

IO 쓰기 바이트/초(KB)

IO 쓰기 작업/초

작업 집합(MB)

처리 수

8. 15초마다 간격을 설정합니다.

9. Log Files(로그 파일) 탭을 클릭하고 Log file type(로그 파일 유형)을 Binary Circular File(이진 순환 파일)으로 설정합니다.

10. 2GB의 제한을 구성합니다.로그 파일을 수용할 충분한 디스크 공간이 있는지 확인합니다.

11. Schedule(예약) 탭을 클릭하고 Stop Log(로그 중지)- Manually(수동) 및 Start Log(로그 시작)- Manually(수동)에 대한 일정을 설정합니다.