목차

소개

문제/장애: 새 Facebook 피드를 인증할 수 없음

근본 원인

해결 방법

소개

이 문서에서는 SocialMiner 관리 웹 페이지에서 만든 Facebook 피드에 권한을 부여할 수 없는 관리자의 문제에 대해 설명합니다.

오류: "URL을 로드할 수 없음: 이 URL의 도메인이 앱의 도메인에 포함되어 있지 않습니다. 이 URL을 로드하려면 앱의 모든 도메인 및 하위 도메인을 앱 설정의 앱 도메인 필드에 추가하십시오."

문제/장애: 새 Facebook 피드를 인증할 수 없음

새 Facebook 피드를 만들 때 원래 팬 페이지로 권한을 부여해야 합니다.

절차:

1. 새 FB 피드를 만들고 권한을 부여합니다. 이미지에 표시된 오류와 함께 팝업이 열립니다.

2. 이 파일을 저장하고 피드에 권한을 부여할 수 없습니다.

이 새 피드에 권한이 부여되면 이 이미지에 표시된 오류가 표시됩니다.

근본 원인

Facebook에서는 리디렉션 URI의 Strict(엄격한) 검사를 활성화하여 리디렉션 URI 검증기를 최근에 변경했습니다. 즉 Strict = True(엄격 = True)가 기본적으로 켜지고 시행됩니다(비활성화할 수 없음).

https://developers.facebook.com/blog/post/2017/12/18/strict-uri-matching/

해결 방법

SocialMiner Facebook 피드 통합이 더 이상 Cisco에서 지원되지 않으므로 현재 해결 방법이 없습니다.

이 기능은 2018년 8월 1일까지 사용이 중단됩니다.

이에 대한 자세한 내용은 Cisco.com의 공식 Field Notice를 참조하십시오.

이는 Cisco 버그 ID를 사용하여 추적됩니다. CSCvi57839  - SocialMiner 다음 오류로 인해 새 Facebook 팬 페이지 권한 부여를 수행할 수 없습니다. URL을 로드할 수 없음