목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

영향을 받는 릴리스

사용되는 구성 요소

배경 정보

요약

해결 방법

소개

이 문서에서는 2018년 4월 12일부터 시작되는 Facebook Graph API 변경 사항과 2018년 7월 13일부터 시작되는 Graph API v2.6 및 기존 Cisco SocialMiner 제품 버전 10.6(1), 11.0(1), 11.5(1), 11.6(1)에 대한 영향을 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

영향을 받는 릴리스

SocialMiner 10.x

SocialMiner 11.0

SocialMiner 11.5

SocialMiner 11.6

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Facebook 피드(팬 페이지) 통합과 함께 설치된 SocialMiner를 기반으로 합니다

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

Facebook에는 Graph API v.2.5가 중단되고 SocialMiner 애플리케이션에 미치는 변화의 영향에 대한 모든 애플리케이션 개발자를 위한 알림 배너가 있습니다(아래 참조).

11.0(1)까지 모든 버전(SocialMiner 10.x 버전 모두 포함)은 Graph API v2.0을 사용하며 이 변경의 영향을 받습니다.

SocialMiner 11.5(1) 및 11.6(1)은 Graph API v2.6을 사용하며, 이는 2018년 7월 2차 변화의 영향을 받습니다.

요약

SocialMiner 릴리스

사용된 Facebook 그래프 API 버전

영향

권장 사항

10.0(1)

10.5(1)

10.6(1)

10.6(2)

11.0(1)

v2.0

2018년 4월 12일부터 Facebook 팬 페이지 기능은 작동을 중지합니다

SocialMiner 11.5(1)SU(1) 또는 11.6(1)로 업그레이드한 다음 아래 해결 방법을 적용하십시오.

SocialMiner 버전 10.6 또는 11.0 트레인은 Graph API v2.12와 호환될 수 없습니다.

11.5(1)

11.5(1) SU1

v2.6

2018년 7월 13일부터 Facebook 팬 페이지 기능은 작동을 중지합니다

참조: 설치된 SocialMiner에서 FB 그래프 API 버전 업그레이드

11.6(1)

v2.6

2018년 7월 13일부터 Facebook 팬 페이지 기능은 작동을 중지합니다

참조: 설치된 SocialMiner에서 FB 그래프 API 버전 업그레이드

해결 방법

설치된 SocialMiner에서 FB 그래프 API 버전을 업그레이드합니다.

1. SSH 액세스를 사용하여 SocialMiner의 플랫폼 CLI에 로그인합니다

2. 다음 명령을 실행합니다.
CLI: run sql UPDATE mmca_propertydef SET defaultvalue = "v2.12" WHERE propertyname = "facebookAPIVersion"

3. SocialMiner 서버를 다시 시작합니다.

4. CLI: utils system restart