목차

질문:

질문:

Cisco WSA(Web Security Appliance)에서 WCCP를 사용하기 위한 최소 요구 사항은 무엇입니까?

WSA에서 WCCP를 사용하기 위한 최소 요구 사항은 다음과 같습니다.

- WCCP를 수행하는 네트워크 디바이스에서 2개 이상의 인터페이스 또는 보조 주소가 아닌 하위 인터페이스

또한 네트워크 디바이스의 WCCP 컨피그레이션에 액세스 목록 또는 보안 비밀번호가 필요하지 않습니다.최소한 WCCP 리디렉션을 위해 두 개의 명령만 필요합니다.

- 전역 명령:ip wccp 웹 캐시

- 인터페이스 수준 명령:클라이언트 트래픽을 인터넷으로 전달하는 인터페이스 —> ip wccp web-cache 리디렉션