목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Cisco CUIC(Unified Intelligence Center)에서 데이터 소스를 제거할 수 있도록 데이터 소스와 연관된 보고 객체를 제거하는 단계에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco CUIC(Unified Intelligence Center) 사용자 인터페이스

- CUIC CLI(Command Line Interface)

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

문제

폐기된 시스템의 데이터 원본은 다른 보고 개체에서 참조하는 경우 CUIC에서 제거할 수 없습니다.

솔루션

데이터 소스를 삭제하기 전에 데이터 소스와 연관된 모든 보고 객체를 삭제해야 합니다.

CLI를 통해 실행되는 이러한 쿼리는 데이터 소스에 연결된 보고서 정의, 보고서, 대시보드 및 스케줄을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

참고:CUIC용 DRS(Disaster Recovery System) 백업을 수행해야 합니다.

1. 쿼리로 데이터 소스를 식별합니다.

run sql select id, name from cuic_data:cuicdatasource

데이터 소스 이름을 찾아 데이터 소스 ID를 기록합니다.

2. 쿼리를 사용하여 데이터 소스와 연관된 보고서 정의 ID를 식별합니다(이전 쿼리의 데이터 소스 ID 대체).

run sql select id, name from cuic_data:cuicreportdefinition where datasourceid =  '

'

보고서 정의 및 보고서 정의 ID에 유의하십시오.

3. 쿼리를 사용하여 각 보고서 정의와 연결된 보고서를 식별합니다(이전 쿼리의 보고서 정의 ID 대체).

run sql select id, parentcategoryid, name from cuic_data:cuicreport where reportdefinitionid = '

'

보고서 및 보고서 ID를 확인합니다.

4. 쿼리가 있는 보고서와 연결된 대시보드에서 위젯 식별(이전 쿼리의 보고서 ID 대체):

run sql select id, name, parentdashboardid from cuic_data:cuicdashboardwidget where url like '%

%'

상위 대시보드 ID를 확인합니다.

5. 위젯이 쿼리와 연결된 각 대시보드를 식별합니다(이전 쿼리의 상위 대시보드 ID 대체).

run sql select id, name from cuic_data:cuicdashboardwidget where id = '

'

CUIC GUI에서 쿼리에서 식별된 대시보드를 제거하거나 대시보드에서 보고서의 위젯을 제거하고 저장합니다.

6. 질의를 사용하여 각 보고서와 연관된 스케줄을 식별합니다(3단계에서 이전 질의의 보고서 ID로 대체).

run sql select id, scheduledreportname from cuic_data:cuicscheduledreports where reported = '

'

CUIC GUI에서 쿼리에 식별된 Schedules(일정)를 제거합니다.

7. CUIC GUI에서 3단계에서 식별된 보고서 및 2단계에서 식별된 보고서 정의를 제거한 다음 데이터 소스를 제거합니다.