목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

Finesse 서버

MIB 브라우저

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 Cisco Finesse에서 SNMP 트랩을 구성하는 프로세스에 대해 설명합니다.

기고자: Sameer Yadav, Cisco 엔지니어

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Finesse

- MIB 브라우저

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Finesse 11.6

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

구성

Finesse 서버

1단계.

Finesse 서버의 Cisco Unified Serviceability 페이지(https://fqdn:8443/ccmservice/)을 엽니다.

2단계.

SNMP -> V1/V2 -> Notification Destination으로 이동합니다.

3단계.

Find(찾기) 섹션 -> Finesse 서버를 선택하고 Add new(새로 추가)를 클릭합니다.

4단계.

Host IP Address(호스트 IP 주소) 드롭다운에서 Add new(새로 추가)를 선택합니다.

5단계.

호스트 IP 주소를 SNMP Destination 및 포트 번호(161)로 제공합니다.

6단계.

SNMP 버전 V2를 선택하고 새 커뮤니티 문자열을 생성합니다.

7단계.

필요한 커뮤니티 문자열 이름 및 액세스 권한을 제공합니다.

8단계.

삽입(Insert)을 클릭합니다.

9단계.

SNMP 에이전트 서비스를 다시 시작합니다(서비스 가용성 페이지에서 Tools -> Control Center -> Network Services로 이동합니다).

참고:네트워크가 SNMP 서비스를 재시작할 준비가 되었는지 확인합니다.

MIB 브라우저

1단계.

원하는 MIB를 설치하고 ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/에서 CISCO-SYSLOG-MIB.my를 로드합니다.

2단계.

호스트를 finesse 서버 IP,포트 161 및 커뮤니티 문자열로 제공합니다.

3단계.

MIB 브라우저에 필요한 다른 설정이 있으면 완료하십시오.

4단계.

Get Get, Get Next 또는 Get Bulk SNMP 작업을 실행합니다.

다음을 확인합니다.

Execute Get, Get Next 또는 Get Bulk SNMP 작업 및 해당 SNMP walk/trap 결과는 MIB 브라우저 뷰어에 표시됩니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.