목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

Redhat Linux를 실행하는 VSM에서 Localadmin 계정 비밀번호 복구

SUSE Linux를 실행하는 VSM에서 Localadmin 계정 비밀번호 복구

소개

이 문서에서는 Cisco VSM(Video Surveillance Server) 7.x에서 localadmin 로그인 계정 비밀번호를 복구하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Video Surveillance Server 7.x를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

Redhat Linux를 실행하는 VSM에서 Localadmin 계정 비밀번호 복구

1단계. VSM 서버에 콘솔을 넣고 재부팅합니다.

2단계.  시스템이 부팅되기 시작하면 이미지에 표시된 대로 아무 키나 눌러 GRUB 메뉴를 시작합니다.

3단계. grub 메뉴에 e를 입력하고 이미지에 표시된 대로 enter 키를 누릅니다.

4단계. 화살표 키를 사용하여 단어 커널로 시작하는 줄을 선택하고 e를 다시 입력한 다음 그림과 같이 Enter 키를 누릅니다.

5단계. 이 화면이 표시되면 이미지에 표시된 대로 공백을 입력하고 1을 입력한 다음 Enter를 누릅니다.

6단계. GRUB 메뉴로 돌아오면 b를 입력하여 부팅합니다.

7단계. 이제 이미지에 표시된 대로 단일 사용자 모드여야 합니다.

8단계. passwd localadmin 명령을 입력하여 localadmin 비밀번호를 재설정하고 새 비밀번호를 입력합니다.

9단계. 시스템을 재부팅하려면 reboot를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

10단계. 시스템이 부팅되면 새 암호로 로그인할 수 있어야 합니다.

SUSE Linux를 실행하는 VSM에서 Localadmin 계정 비밀번호 복구

1단계. VSM 서버에 콘솔을 넣고 재부팅합니다.

2단계.  시스템이 부팅되기 시작하면 화살표 키를 사용하여 SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 옆의 시계를 정지합니다.

3단계. Boot Options(부팅 옵션)에서 다음 텍스트를 입력합니다. init=/bin/bash를 선택한 다음 이미지에 표시된 대로 enter 키를 누릅니다.

4단계. 이미지에 표시된 것처럼 bash 프롬프트에서 약간 일찍 종료된다는 점을 제외하면 일반적인 부팅 시퀀스가 표시됩니다.

5단계. passwd localadmin 명령을 입력하여 localadmin 비밀번호를 재설정하고 이미지에 표시된 대로 새 비밀번호를 입력합니다.

6단계. reboot -f를 입력하고 Enter를 눌러 시스템을 재부팅합니다.

7단계. 시스템이 부팅되면 새 비밀번호로 로그인할 수 있어야 합니다.