목차

소개

배경 정보

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 MSE 섀시의 PSU(Power Shelf Unit)를 섀시 및 NIC(Network Interface Card) 카드의 이더넷 포트로 동시에 모니터링할 때 섀시에 경보가 표시되는 문제에 대해 설명합니다.

배경 정보

MSE 섀시의 PSU는 Supervisor MSE 8050 Series 블레이드를 사용하거나 웹, 텔넷 또는 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 통해 PSU에 액세스할 수 있는 이더넷에 연결되는 Valere NIC를 사용하여 모니터링할 수 있습니다.

이 그림에서는 MSE 8000 Series DC 전원 셸프를 보여줍니다.

이 NIC 카드는 전력 선반에 삽입하여 모니터링할 수 있습니다.

문제

고객이 섀시와 NIC 카드를 통한 이더넷 액세스를 통해 전원 셸프의 상태를 모니터링하려고 하면 이러한 경보가 섀시에 표시되는 경우가 많습니다.

경보 로그에는 다음 로그가 표시됩니다.

솔루션

전원 셸프는 동일한 사용자 이름을 사용하는 직렬 로그인과 동시에 IP 주소 로그인을 지원하지 않으므로 이 애플리케이션을 사용하면 수퍼바이저 블레이드의 전원 셸프 모니터링이 중단됩니다. 따라서 이더넷 및 직렬 연결을 통해 전원 셸프를 동시에 모니터링하는 것은 권장하지 않습니다. 연결을 끊으면 문제를 해결해야 합니다. 지원되는 전략은 직렬 케이블(섀시) 또는 이더넷(NIC 카드)을 사용하여 전원 공급 장치의 상태를 모니터링하는 것입니다.