목차

소개

블레이드 클러스터에서 사용할 수 있는 MSE 8000 블레이드는 무엇입니까?

소개

이 문서에서는 Cisco TelePresence MSE(Mobility Service Engine) 8000 섀시에서 클러스터링할 수 있는 블레이드에 대해 설명합니다.

블레이드 클러스터에서 사용할 수 있는 MSE 8000 블레이드는 무엇입니까?

MCU(Multipoint Control Unit) 버전 4.1 이상을 실행하는 경우 MSE 8510 블레이드를 최대 3개까지 클러스터링할 수 있습니다.모두 TelePresence Server Version 2.1을 실행하는 경우 최대 3개의 MSE 8710 블레이드를 클러스터링하거나, 모두 Version 2.2를 실행하는 경우 최대 4개의 블레이드를 클러스터링할 수 있습니다. 클러스터링된 블레이드에 슬롯 10을 사용하지 않는 경우 독립형 블레이드 또는 다른 클러스터와 함께 섀시에 둘 이상의 클러스터를 설치할 수 있습니다.Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 블레이드는 슬롯 1에 있어야 하며 다른 9개의 슬롯은 다른 모든 유형의 MSE 8000 블레이드에 사용할 수 있습니다.

팁:자세한 내용은 온라인 도움말의 "클러스터링 이해"를 참조하십시오.