목차

소개

TANDBERG Codian 제품이 유효한 SSL 인증서를 수락하지 않는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MCU 8510 및 Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 제품.

Q. TANDBERG Codian 제품이 유효한 SSL 인증서를 수락하지 않는 이유는 무엇입니까?

A. 때때로 TANDBERG Codian 제품은 다른 장비에서 작동하는 X.509 SSL 인증서를 허용하지 않습니다. 인증서 및/또는 키 파일에 최종 캐리지 리턴이 누락되었기 때문에 이는 거의 항상 발생합니다.

이 문제를 해결하려면 인증서 및/또는 키 파일을 열고 파일의 최종 텍스트 줄에 캐리지 리턴이 있는지 확인합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems