목차

소개

TANDBERG VCS와 TANDBERG Codian의 내장형 게이트키퍼에 문제가 있는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence MSE 8220, Cisco TelePresence MCU 455, Cisco TelePresence Video Server Expresence 및 Communication Server Server Expresence에 대해 설명합니다. Presence MCU MSE 8510 제품

Q. TANDBERG VCS와 TANDBERG Codian의 내장형 게이트키퍼에 문제가 있는 이유는 무엇입니까?

A. TANDBERG VCS와 같은 매우 소수의 디바이스가 LRQ에 엔드포인트 식별자 요소를 전송합니다. Codian MCU 버전 2.3 이전, 기본 제공 게이트키퍼는 이 엔드포인트 식별자 요소를 확인했으며, 디바이스가 엔드포인트라고 간주하여 식별자가 등록되지 않은 경우 요청을 거부했습니다.

MCU 버전 2.3(1.0)에서 검사를 더 이상 수행하지 않습니다. Codian MCU에 내장된 게이트키퍼로 인접한 문제가 발생하는 경우 MCU를 웹 사이트에 있는 최신 버전으로 업그레이드하십시오.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems