목차

소개

Codian 제품이 포함된 비디오 스트림에 핑크색 또는 녹색 패치가 표시되는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 및 Cisco TelePresence MCU 8510 제품.

Q. Codian 제품이 포함된 비디오 스트림에 핑크색 또는 녹색 패치가 표시되는 이유는 무엇입니까?

A. 해독된 비디오에서 보이는 분홍색 및 녹색 패치와 선은 대개 비디오 스트림의 패킷 손실 또는 잘못된 데이터로 인해 발생합니다. H.261, H.263 및 H.264를 포함한 많은 비디오 코덱은 Y'CbCr 시스템을 사용하여 색상 공간을 나타냅니다. 여기서 Y는 'luma'(밝기) 구성 요소이고 Cb와 Cr은 각각 파란색 및 빨간색 크로마 구성 요소입니다. 많은 Y'CbCr 값에 대해 동일한 RGB 값이 없으며 화면에 표시되는 색상은 사용된 알고리즘의 세부사항에 따라 달라집니다. Y'CbCr 값(0,0,0)은 주로 녹색 색상으로 변환되지만 Y'CbCr 값(255,255,255)은 분홍색으로 변환됩니다. 이러한 색상은 아래 표시된 것과 비슷한 형태로 나타날 수 있습니다.

위에서 설명한 증상이 나타나면 정상적인 패킷 손실 및 네트워크 트러블슈팅 절차를 수행하십시오.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems