목차

소개

Codian 직렬 케이블의 핀아웃은 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MSE 8510 및 Advanced Media Gateway 제품.

Q. Codian 직렬 케이블의 핀아웃은 무엇입니까?

A.

남성 RJ45 핀

연결

여성 DB9 핀

1

—

8

2

—

6

3 MCU TX

—

2

4 GND

—

5

5 GND

—

5

6 MCU RX

—

3

7

—

4

8

—

7

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems